Ziel

Mithilfe der Systemübersicht können Benutzer die grundlegenden Informationen zum Access Point, z. B. Hardware- und Softwareinformationen, einsehen. Dieses Dokument dient zum Anzeigen des Systemzusammenfassungsstatus der Cisco WAP121- und WAP321-Access Points.

Anwendbare Geräte

WAP121

WAP321

Softwareversion

· v1.0.1.10 [WAP121 und WAP321]

Systemübersichtsstatus

Schritt 1: Melden Sie sich beim Konfigurationsprogramm für Access Points an, und wählen Sie Status und Statistik > Systemübersicht aus.

Im Bereich "Systemübersicht" werden folgende Informationen angezeigt:

· PID VID: Zeigt die Product Identifier (PID) und die Version Identifier (VID) des Access Points an.

· Seriennummer - Zeigt die Seriennummer des Access Points an.

· Base MAC Address (MAC-Basisadresse): Zeigt die MAC-Adresse des Access Points an.

· Firmware-Version - Zeigt die aktuelle Firmware-Version des Access Points an.

· Firmware MD5 Checksum (MD5-Prüfsumme): Zeigt die Prüfsumme für Message Digest5 (MD5) der aktuellen Firmware an. Diese Prüfsumme ist der Hashwert, der nach Abschluss des Firmware-Upgrades erstellt wird. Diese wird erstellt, um den Prüfsummen-Hash-Wert zu überprüfen, der von der Website bereitgestellt wird, von der die Firmware heruntergeladen wurde. Wenn die Hash-Werte übereinstimmen, bedeutet dies, dass die Firmware erfolgreich heruntergeladen wurde.

Hinweis: Die MD5-Nummer dient zur Überprüfung der Integrität der Firmware.

· Host Name (Hostname): Zeigt den Hostnamen an, der dem Gerät zugewiesen ist.

· Systemverfügbarkeit - Zeigt die Zeit in Tagen, Stunden und Minuten an, die der Access Point seit dem letzten Neustart in Betrieb ist.

· Systemzeit: Zeigt die aktuelle Systemzeit an.

Schritt 2: (Optional) Klicken Sie auf Aktualisieren, um den aktuellen Status der Seite anzuzeigen.