Ziel

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die Syslog-Einstellungen für einzelne Access Points (APs) oder Mesh Extender (MEs) in Cisco Business Wireless-Geräten (CBW) konfigurieren.

Unterstützte Geräte | Software-Version

- CBW140 | 10.8.1.0 (Aktuelle Version herunterladen)

- CBW145 | 10.8.1.0 (Aktuelle Version herunterladen)

- CBW240 | 10.8.1.0 (Aktuelle Version herunterladen)

Einleitung

In Ihrem Netzwerk werden bei jedem Auftreten eines Ereignisses Systemmeldungsprotokolle oder Syslog-Meldungen auf Cisco Geräten generiert. Die Syslog-Funktion protokolliert die Systemereignisse auf einem Remote-Server, der als Syslog-Server bezeichnet wird. Jede Syslog-Meldung enthält Details zu diesem Ereignis, die Ihnen oder Ihrem Administrator bei der Behebung von Netzwerkproblemen helfen können.

In der CBW-Firmware-Version 10.8.1.0 können Sie nun einzelne APs und MEs so konfigurieren, dass ihre Protokolldateien an einen Syslog-Server gesendet werden. Dies kann hilfreich sein, wenn ein Problem erkannt wird, das einen bestimmten Access Point oder ME zu beeinträchtigen scheint.

Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von System Message Logs (Syslogs) in einem CBW-Netzwerk, um die Protokollierung in einem CBW-Netzwerk festzulegen und zu überprüfen.

Konfigurieren des Syslog einzelner APs

Schritt 1

Melden Sie sich beim primären Access Point an.

Schritt 2

Navigieren Sie zu Monitoring > Network Summary > Access Points.

Schritt 3

Sie können die Liste der Access Points und Access Points anzeigen, die derzeit in der Bereitstellung eingesetzt werden. Klicken Sie auf den AP/ME, den Sie konfigurieren möchten. In diesem Beispiel ist CBW140-1 ausgewählt.

Schritt 4

Blättern Sie nach unten, und klicken Sie auf die Registerkarte Syslog.

Schritt 5

Konfigurieren Sie die Syslog-Server-IP-Adresse, die Protokollierungsebene und ob die Protokollierung aktiviert ist. Klicken Sie auf Apply (Anwenden).

Der Syslog-Server kann nur anhand der IP-Adresse und nicht anhand des Hostnamens des vollqualifizierten Domänennamens (Fully Qualified Domain Name, FQDN) konfiguriert werden.

Schlussfolgerung

So einfach ist das! Sie haben die Syslog-Funktion eines einzelnen Access Points in Ihrem CBW-Netzwerk erfolgreich konfiguriert.

Wenn Sie nach weiteren Artikeln über CBW suchen, klicken Sie auf einen der folgenden Tags!

Häufig gestellte Fragen             RADIUS             Firmware-Upgrade             RLANs             Erstellung von Anwendungsprofilen             Client-Profilerstellung             Primäre AP-Tools             Umbrella             WLAN-Benutzer             Protokollieren             Traffic Shaping             Schurken             Störfaktoren             Konfigurationsverwaltung             Netzmodus für Portkonfiguration             Willkommen bei CBW Mesh Networking             Gastnetzwerk mit E-Mail-Authentifizierung und RADIUS-Accounting             Fehlerbehebung             Verwenden eines Draytek-Routers mit CBW