Ziel

In diesem Artikel werden die Konfigurationsaufgaben erläutert, die zu Unterbrechungen des Wireless-Betriebs in einem Cisco Business Wireless-Netzwerk (CBW) führen können.

Unterstützte Geräte | Firmware-Version

- CBW 140AC (Datenblatt) | 10.6.1.0 (Neueste Version herunterladen)

- CBW 145AC (Datenblatt) | 10.6.1.0 (Neueste Version herunterladen)

- CBW 240AC (Datenblatt) | 10.6.1.0 (Neueste Version herunterladen)

- CBW 141ACM Mesh Extender (Datenblatt) | 10.6.1.0 (Aktuelle Version herunterladen)

- CBW 142ACM Mesh Extender (Datenblatt) | 10.6.1.0 (Aktuelle Version herunterladen)

- CBW 143ACM Mesh Extender (Datenblatt) | 10.6.1.0 (Aktuelle Version herunterladen)

Einleitung

Die Aufrechterhaltung des Netzwerkbetriebs ist wichtig, aber in manchen Fällen müssen sich die Konfigurationen ändern. Dies kann zu einer Betriebsunterbrechung führen.

In den folgenden Tabellen wird ein Sternchen (*) angezeigt, wenn die Webbenutzeroberfläche (UI) in der Expertenansicht angezeigt werden muss. Melden Sie sich zur Aktivierung der Optionen für die Expertenansicht bei der Webbenutzeroberfläche Ihres primären CBW-AP an. Klicken Sie auf die hellgrünen Pfeile in der oberen rechten Ecke der Web-Benutzeroberfläche, um zur Expertenansicht zu gelangen.

Konfigurationsaufgaben, die Störungen im Wireless-Netzwerk verursachen

Die folgenden Konfigurationen führen zu einer kurzen Unterbrechung des Service.

Konfigurationsänderung

Speicherort auf der Webbenutzeroberfläche

Ergebnis

Bearbeiten der WLAN-Konfiguration

Wireless-Einstellungen > WLANs

Bei Clients, die mit dem WLAN verbunden sind, treten Netzwerkstörungen auf.

Bearbeiten der AP-Konfiguration

Wireless-Einstellungen > Access Points

Bei mit dem Access Point verbundenen Clients kommt es zu Netzwerkstörungen.

Aktivieren von Fastlane in einem WLAN

Wireless-Einstellungen > WLANs > WLAN bearbeiten > Registerkarte "Traffic Shaping"

Alle WLANs (nicht nur die, die gerade bearbeitet wird) werden nach Anwendung der Konfiguration deaktiviert und erneut aktiviert.

Aktivieren von Multicast Direct

*Services > Medien-Stream

Alle WLANs werden nach Anwendung der Konfiguration deaktiviert und erneut aktiviert.

Ändern der AP-Gruppenmitgliedschaft

*Wireless-Einstellungen > Access Point-Gruppen

Bei den mit dem Access Point verbundenen Clients kommt es zu Netzwerkstörungen.

Anwenden einer neuen RF-Konfiguration

*Erweitert > RF-Optimierung

Alle WLANs werden nach Anwendung der Konfiguration deaktiviert und erneut aktiviert.

Zuordnung eines RF-Profils für eine AP-Gruppe

*Wireless-Einstellungen > Access Point-Gruppen > Gruppe bearbeiten > Registerkarte "RF-Profil"

Bewirkt eine kurzzeitige Unterbrechung der WLANs in der AP-Gruppe.

*Nur in Expertenansicht verfügbar.

Konfigurationsänderungen, die einen Neustart des Access Points verursachen oder erfordern

Die folgenden Konfigurationen führen zu einer Unterbrechung des Service für Kunden, bei denen mindestens ein Gerät neu gestartet werden muss. Wenn möglich, sollten Sie diese Aufgaben ausführen, wenn das Büro geschlossen ist.

Wenn Sie die primäre IP manuell neu starten müssen (mit ** gekennzeichnet), warten Sie, bis die Updates abgeschlossen sind. Navigieren Sie zu Erweitert > Primäre AP-Tools > Primären AP neu starten.

Konfigurationsänderung

Speicherort auf der Webbenutzeroberfläche

Ergebnis

Global Mesh aktivieren/deaktivieren

Wireless-Einstellungen > Mesh

Der primäre AP wird nicht neu gestartet, aber alle untergeordneten APs werden automatisch neu gestartet.

Backhaul-Client-Zugriff aktivieren/deaktivieren

Wireless-Einstellungen > Mesh

Alle APs werden automatisch neu gestartet.

Software-Update

Verwaltung > Software-Update

Alle APs werden automatisch neu gestartet, wenn das Kontrollkästchen "Auto Restart" aktiviert ist.

**Führen Sie andernfalls einen manuellen Neustart des primären Access Points durch.

Alle anderen APs werden dann automatisch neu gestartet, um die Firmware-Images an die Version anzupassen, die auf dem primären AP ausgeführt wird.

Bild austauschen

Überwachung > Access Points > AP-Ansicht > Tools

**Primärer AP muss manuell neu gestartet werden.

Hochladen der Konfigurationsdatei auf den primären AP

Erweitert > Primäre AP-Tools > Konfigurationsverwaltung

Der primäre WAP wird automatisch neu gestartet, wodurch die Clientverbindungen mit diesem WAP unterbrochen werden. Die Clients werden weiterhin normal von anderen APs bedient, es können jedoch keine neuen Client-Authentifizierungen erfolgen, bis der Neustart des primären AP abgeschlossen ist.

Ändern des primären Access Points

Wireless-Einstellungen > Access Points > Primärfähige AP bearbeiten

Der aktuelle primäre AP wird automatisch neu gestartet, und die Verbindungen zu diesem AP werden unterbrochen. Der neue primäre AP startet den Prozess des virtuellen Controllers, um die Rolle des primären AP zu übernehmen. werden erst dann neue Client-Authentifizierungen durchgeführt.

Aktivieren/Deaktivieren von sicherer Webauthentifizierung

Verwaltung > Zugriff

**Primärer AP muss manuell neu gestartet werden.

Upload des benutzerdefinierten WebAuth/WebAdmin-Zertifikats auf den primären Access Point

Erweitert > Primäre AP-Tools > Datei hochladen

**Primärer AP muss manuell neu gestartet werden.

Verschieben eines Mesh Extender in eine neue AP-Gruppe

* Wireless-Einstellungen > Access Points > Gruppen

Der Mesh Extender wird automatisch neu gestartet.

Ändern der AP-Rolle eines primärfähigen AP

* Wireless-Einstellungen > Access Points > AP bearbeiten > Registerkarte "Mesh" > Menü "AP-Rolle"

Der primärfähige Access Point wird automatisch neu gestartet.

*Nur in Expertenansicht verfügbar.

Schlussfolgerung

Da haben Sie es! Sie kennen jetzt einige Konfigurationsänderungen, die eine Unterbrechung des Service verursachen können.

Möchten Sie mehr über Ihr CBW-Netzwerk erfahren? Unter den folgenden Links finden Sie weitere Informationen.

Einführung in Mesh Mesh Häufig gestellte Fragen             Cisco Business Wireless Model Decoder Neustartipps             Auf Werkseinstellungen zurücksetzen Day Zero:Konfigurieren über App/Web             Mobile App vs Web UI Best Practices für ein Cisco Business Wireless Mesh-Netzwerk             Listen zulassen Update-Software             Machen Sie sich mit den CBW-App             Troubleshooting             Zeiteinstellungen             Troubleshoot Red LED-             Bridge Group Namen vertraut