Ziel

Ziel dieses Dokuments ist es, einen temporären Fehler in der Benutzeroberfläche von CBW-Produkten zu markieren.

Anwendbare Geräte | Firmware-Version

- 140AC (Datenblatt) | 10.0.1.0 (Laden Sie die aktuelle Version herunter)

- 145AC (Datenblatt) | 10.0.1.0 (Laden Sie die aktuelle Version herunter)

- 240AC (Datenblatt) | 10.0.1.0 (Laden Sie die aktuelle Version herunter)

Fehlerbeschreibung

Bei einigen Browsern und einigen Benutzersitzungen werden Textzeichenfolgen in der Benutzeroberfläche als Variablennamen angezeigt. Beispiel unten:

Problemumgehung

Um dieses Problem zu umgehen, aktualisieren Sie einfach das Browserfenster, indem Sie im Browser auf die Aktualisierungsschaltfläche klicken. Wird am häufigsten durch das Kreissymbol unten dargestellt:

Wenn Sie dieses Symbol in Ihrem Browser nicht finden können, sehen Sie sich die URL-Leiste an, in der Sie den Namen der Website eingeben.

Nach dem Aktualisieren der Seite sollte die Benutzeroberfläche sich selbst korrigieren und wie folgt angezeigt werden: