Ziel

Ziel dieses Dokuments ist es, ein besseres Verständnis der Modellkennung für Cisco Business Wireless Access Points und Mesh Extenders zu vermitteln.

- Switch-PID-Decoder anzeigen

- Router-PID-Decoder anzeigen

- PID-Decoder für ältere Wireless Access Points anzeigen

Wenn Sie mit den Begriffen in diesem Dokument nicht vertraut sind, sehen Sie sich Folgendes an: Cisco Business: Glossar neuer Begriffe.

Unterstützte Geräte | Firmware-Version

- 140AC (Datenblatt) | 10.4.1.0 (Aktuelle Version herunterladen)

- 141ACM (Datenblatt) | 10.4.1.0 (Aktuelle Version herunterladen)

- 142ACM (Datenblatt) | 10.4.1.0 (Aktuelle Version herunterladen)

- 143ACM (Datenblatt) | 10.4.1.0 (Aktuelle Version herunterladen)

- 240AC (Datenblatt) | 10.4.1.0 (Aktuelle Version herunterladen)

Die CBW 140/145/240 APs sind nicht mit der CBW 150 Serie kompatibel. Koexistenz im selben LAN wird nicht unterstützt.

Tabellenform der Grafik anzeigen

Tabelle 1: Wireless-Spezifikationen

In der Tabelle unten sind die Wireless-Spezifikationen aus dem Datenblatt des CBW240AC-Geräts aufgeführt. Nachfolgend finden Sie Links zu den Datenblättern für alle Geräte der CBW-Serie.

- Datenblatt für 140AC und 145AC

- Datenblatt für 141, 142 und 143 Mesh Extender

- 240AC - Datenblatt

Posten

Spezifikation

Anforderungen

● Für Mesh-Konnektivität ist ein Cisco Business Access Point im Netzwerk erforderlich.

Authentifizierung und Sicherheit

● Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)

● 802.1X, RADIUS-Authentifizierung, -Autorisierung und -Abrechnung (AAA)

● 802.11r und 802.11i

Maximale Anzahl Clients

● Maximale Anzahl verbundener Wireless-Clients: 200 pro Wi-Fi-Funk, für insgesamt 400 Clients pro Access Point

802.11ac

● 2x2 MU-MIMO mit zwei Signalströmen, bis zu 867 Mbit/s

● 20-, 40- und 80-MHz-Kanäle

● Dynamische Frequenzauswahl

Ethernet-Ports

● Bestimmte Spezifikationen und Anforderungen müssen aufgeteilt werden, um eine Unterscheidung zwischen den Modellen zu ermöglichen.

● Beispielsweise verfügt der 141ACM Extender über 4 Ethernet-Ports, der 142ACM über 1 Port und der 143ACM über keine Ethernet-Ports.

● 1 Gigabit-Ethernet-Uplink (10/100/1000BASE-T Autosensing)

● 3 lokale Gigabit-Ethernet-Ports (10/100/1000BASE-T Autosensing), einschließlich eines PoE-Out-Ports:

PoE-Out bietet 802.3af, wenn der Mesh Extender über das bereitgestellte Netzteil mit Strom versorgt wird

802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 und 54 Mbit/s

802.11b/g: 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 5 und 4 Mbit/s

802.11n-Datenraten bei 2,4 GHz: 6,5 bis 144 Mbit/s (MCS0-MCS15)

802.11ac-Datenraten bei 5 GHz: 6,5 bis 867 Mbit/s (MCS0-MCS9)

Maximale Anzahl überlappungsfreier Kanäle

A (A Zulassung):

● 2,412 bis 2,462 GHz; 11 Kanäle

● 5,180 bis 5,320 GHz; 8 Kanäle

● 5,500 bis 5,700 GHz; 8 Kanäle (außer 5,600 bis 5,640 GHz)

● 5,745 bis 5,825 GHz; 5 Kanäle

B (B Zulassung):

● 2,412 bis 2,462 GHz; 11 Kanäle

● 5,180 bis 5,320 GHz; 8 Kanäle

● 5,500 bis 5,720 GHz; 12 Kanäle

● 5,745 bis 5,825 GHz; 5 Kanäle

C (C Zulassung):

● 2,412 bis 2,472 GHz; 13 Kanäle

● 5,745 bis 5,825 GHz; 5 Kanäle

D (D Zulassung):

● 2,412 bis 2,462 GHz; 11 Kanäle

● 5,180 bis 5,320 GHz; 8 Kanäle

● 5,745 bis 5,825 GHz; 5 Kanäle

E (E Zulassung):

● 2,412 bis 2,472 GHz; 13 Kanäle

● 5,180 bis 5,320 GHz; 8 Kanäle

● 5,500 bis 5,700 GHz; 8 Kanäle (außer 5,600 bis 5,640 GHz)

F (F Zulassung):

● 2,412 bis 2,472 GHz; 13 Kanäle

● 5,745 bis 5,805 GHz; 4 Kanäle

G (G Zulassung):

● 2,412 bis 2,472 GHz; 13 Kanäle

● 5,745 bis 5,865 GHz; 7 Kanäle

H (H Zulassung):

● 2,412 bis 2,472 GHz; 13 Kanäle

● 5,180 bis 5,320 GHz; 8 Kanäle

● 5,745 bis 5,825 GHz; 5 Kanäle

I (I Zulassung):

● 2,412 bis 2,472 GHz; 13 Kanäle

● 5,180 bis 5,320 GHz; 8 Kanäle

K (K Zulassung):

● 2,412 bis 2,472 GHz; 13 Kanäle

● 5,180 bis 5,320 GHz; 8 Kanäle

● 5,500 bis 5,620 GHz; 7 Kanäle

● 5,745 bis 5,805 GHz; 4 Kanäle

N (N Zulassung):

● 2,412 bis 2,462 GHz; 11 Kanäle

● 5,180 bis 5,320 GHz; 8 Kanäle

● 5,745 bis 5,825 GHz; 5 Kanäle

Q (Q Zulassung):

● 2,412 bis 2,472 GHz; 13 Kanäle

● 5,180 bis 5,320 GHz; 8 Kanäle

● 5,500 bis 5,700 GHz; 11 Kanäle

R (R Zulassung):

● 2,412 bis 2,472 GHz; 13 Kanäle

● 5,180 bis 5,320 GHz; 8 Kanäle

● 5,660 bis 5,700 GHz; 3 Kanäle

● 5,745 bis 5,805 GHz; 4 Kanäle

S (S Zulassung):

● 2,412 bis 2,472 GHz; 13 Kanäle

● 5,180 bis 5,320 GHz; 8 Kanäle

● 5,500 bis 5,700 GHz; 11 Kanäle

● 5,745 bis 5,825 GHz; 5 Kanäle

T (T Zulassung):

● 2,412 bis 2,462 GHz; 11 Kanäle

● 5,280 bis 5,320 GHz; 3 Kanäle

● 5,500 bis 5,700 GHz; 8 Kanäle

(außer 5,600 bis 5,640 GHz)

● 5,745 bis 5,825 GHz; 5 Kanäle

Z (Z Zulassung):

● 2,412 bis 2,462 GHz; 11 Kanäle

● 5,180 bis 5,320 GHz; 8 Kanäle

● 5,500 bis 5,700 GHz; 8 Kanäle

(außer 5,600 bis 5,640 GHz)

● 5,745 bis 5,825 GHz; 5 Kanäle

Anmerkung: Dies variiert je nach Zulassung. Spezifische Details zu den einzelnen Zulassungsdomänen finden Sie in der Produktdokumentation.

Verfügbare Einstellungen für die Übertragungsleistung

2.4 GHz)

Bis zu 20 dBm

5 GHz)

Bis zu 20 dBm

Anmerkung: Die maximale Leistungseinstellung variiert je nach Kanal und den landesspezifischen Vorschriften. Weitere Informationen finden Sie in der Produktdokumentation.

Integrierte Antennen

● 2,4 GHz, Reichweite 2 dBi

● 5 GHz, Reichweite 3 dBi

Anzeigen

● Status-LED zur Anzeige von Startladestatus, Zuordnungsstatus, Betriebsstatus, Startladewarnungen und Startladefehlern

Umgebungsbedingungen

● Betrieb

Temperatur: 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 104 °F)

Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % (nicht kondensierend)

Maximale Höhe: 3.000 m bei 40 °° C

● Lagerung und Transport

Temperatur: -30 °C bis 70 °C (-22 °F bis 158 °F)

Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % (nicht kondensierend)

Maximale Höhe: 4.500 m bei 25 °C (77 °F)

System

● 512 MB DRAM, 128 MB Flash

● Quadcore-Prozessor mit 710 MHz

PoE-Ausgang

● 802.3af: 15,4 W am Port

Personen- und Gebäudeschutz

● Kensington-Buchse

Garantie

Eingeschränkte Lebenszeitgarantie auf Hardware von Cisco

Einhaltung

● Sicherheit:

UL 60950-1

CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1

UL 2043

IEC 60950-1

EN 60950-1

● Funkzulassungen:

FCC Part 15.247, 15.407

RSS-247 (Kanada)

EN 300.328, EN 301.893 (Europa)

ARIB-STD 66 (Japan)

ARIB-STD T71 (Japan)

EMI und Empfindlichkeit (Klasse B)

FCC Part 15.107 und 15.109

ICES-003 (Kanada)

VCCI (Japan)

EN 301.489-1 und -17 (Europa)

EN 50385

● IEEE-Standards:

IEEE 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11h, 802.11d

IEEE 802.11ac

● Sicherheit:

802.11i, WPA2

802.1x

AES (Advanced Encryption Standard)

● EAP-Typen (Extensible Authentication Protocol):

EAP-Transport Layer Security (TLS)

EAP-Tunneled TLS (TTLS) oder Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2 (MSCHAPv2)

PEAP v0 (Protected EAP) oder EAP-MSCHAPv2

EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (FAST)

PEAP v1 oder EAP-GTC (Generic Token Card)

EAP-SIM (Subscriber Identity Module)

● Multimedia:

Wi-Fi Multimedia (WMM)

● Sonstige:

FCC Bulletin OET-65C

RSS 102

Wenn Sie mehr über Mesh Wireless Networks erfahren möchten, lesen Sie einen der folgenden Artikel:

Einführung in Mesh Häufig gestellte Fragen zu Mesh Tipps zum Neustart Auf Werkseinstellungen zurücksetzen Day Zero: Konfiguration über App/Web Mobile App oder Weboberfläche Best Practices für ein Cisco Business Wireless Mesh-Netzwerk Zulassungslisten Software aktualisieren Machen Sie sich mit der CBW-App vertraut Fehlerbehebung Zeiteinstellungen Fehlerbehebung - rote LED Namen von Bridge-Gruppen