Ziel

Die Konfiguration der Foreign eXchange Station (FXS)-Portpolarität wird verwendet, um die Polarität der FXS-Ports vorwärts oder rückwärts festzulegen, sodass die End-to-End-Verbindung zwischen der RJ-11-Buchse und dem Router-Sprach-Port eine Durchgangsverbindung ist.

Hinweis: Die Polarität wird standardmäßig vorgestellt. Wenn Sie den Wert zum Zeitpunkt der Verbindungsherstellung oder des Verfalls eines aktiven Anrufs ändern, kann der Benutzer ein hörbares Klickgeräusch hören, während die Leitungspolarität umgekehrt wird.

In diesem Dokument wird erläutert, wie die FXS-Ports auf Telefonadaptern der Serie SPA100 konfiguriert werden.

Anwendbare Geräte

· Serie SPA100

Konfigurieren der Konfiguration der FXS-Port-Polarität

Schritt 1: Wählen Sie im Konfigurationsprogramm für den Telefonadapter Voice > Line 1/Line 2 (Sprache > Leitung 1/Leitung 2) aus. Die Seite Line wird geöffnet.

Schritt 2: Blättern Sie nach unten zum Bereich "FXS Port Polararity Configuration".

Schritt 3: Wählen Sie im Feld Leerlaufpolarität die Polarität aus, die Sie vor dem Herstellen einer Verbindung festlegen möchten. Mögliche Werte sind Forward (Weiter) oder Reverse (Umkehren). Der Standardwert ist Forward (Weiter).

Schritt 4: Wählen Sie im Feld Polarität der Anruferverbindung die Polarität aus, die nach dem Herstellen einer Verbindung mit einem ausgehenden Anruf festgelegt werden soll. Mögliche Werte sind Forward (Weiter) oder Reverse (Umkehren). Der Standardwert ist Forward (Weiter).

Schritt 5: Wählen Sie im Feld Callee Conn Polarity (Callee Conn-Polarität) aus dem Dropdown-Menü die Polarität aus, die Sie nach dem Herstellen einer Verbindung mit einem eingehenden Anruf festlegen möchten. Mögliche Werte sind Forward (Weiter) oder Reverse (Umkehren). Der Standardwert ist Forward (Weiter).

Schritt 6: Klicken Sie auf Senden, um die Einstellungen zu speichern.