Ziel

Mit der Streaming Audio Server (SAS)-Funktion können Sie eine Audioquelle an eine beliebige Leitung anschließen und diese als Streaming-Audioquelle verwenden.

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die Einstellungen des Streaming-Audioservers für Sprachleitungen (Leitung 1 und Leitung 2) auf Telefonadaptern der Serie SPA100 konfigurieren.

Anwendbare Geräte

· Serie SPA100

Softwareversion

· 1.3.2 (2014)

Konfigurieren der SAS-Einstellungen für Sprachleitungen

Schritt 1: Melden Sie sich beim Konfigurationsprogramm für Telefonadapter an, und wählen Sie Voice > Line 1/Line 2 (Sprache > Leitung 1/Leitung 2). Die Seite Line wird geöffnet:

Schritt 2: Wählen Sie Yes (Ja) aus, um die Streaming-Audio-Funktion in der Dropdown-Liste SAS Enable (SAS aktiviert) zu aktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann die Leitung nicht für ausgehende Anrufe verwendet werden. Der Benutzer kann eingehende Anrufe automatisch annehmen und Audio Real Time Transfer Protocol (RTP)-Pakete an den Anrufer streamen.

Schritt 3: Geben Sie im Feld SAS DLG Refresh Intvl das Intervall ein, in dem der streaming-Audio-Server Sitzungsaktualisierungspakete, Session Initiation Protocol (SIP), sendet. Diese Funktion sendet Nachrichten, um festzustellen, ob die Verbindung zum Anrufer noch aktiv ist oder nicht. Der Bereich liegt zwischen 0 und 255 Sekunden. Der Standardwert ist 30 Sekunden.

Schritt 4: Geben Sie im Feld "SAS Inbound RTP Sink" einen vollqualifizierten Domänennamen (Fully Qualified Domain Name, FQDN) oder eine IP-Adresse eines RTP-Senks ein. Dieser Wert wird von der SAS-Leitung im Session Description Protocol (SDP) verwendet, um auf eine eingehende INVITE-Nachricht von einem Client zu reagieren.

Hinweis: Wenn dieser Wert nicht oder gleich 0 ist, wird im SDP c = 0.0.0.0 und a = sendonly verwendet, um den SAS-Client anzuweisen, kein RTP an diese SAS-Leitung zu senden. Wenn ein Wert von 0 (null) angegeben ist, wird der SAS-Client die Audioübertragung an die angegebene Adresse streamen. Wenn der Wert "$IP" lautet, wird die IP-Adresse der SAS-Leitung in der Zeile "c =" und "a = sendrecv" verwendet. In diesem Fall sendet der SAS-Client RTP-Pakete an die SAS-Leitung.

Schritt 5: Klicken Sie auf Senden, um die Einstellungen zu speichern.