Ziel

Die Firmware-Aktualisierung des analogen Telefonadapters der Serie SPA100 dient zur Verbesserung der Leistung des Geräts und zur Aktualisierung.

In diesem Dokument wird erläutert, wie das Firmware-Upgrade für den analogen Telefonadapter der Serie SPA100 konfiguriert wird.

Anwendbare Geräte

SPA112

SPA122

Softwareversion

· 1.3.2-XU (014)

URL zum Software-Download

Serie SPA 100

Firmware-Upgrade

Schritt 1: Rufen Sie die Cisco Webseite auf, und laden Sie die neueste Firmware-Version herunter. Dies ist in einer .Zip-Datei enthalten.

Schritt 2: Melden Sie sich auf der Seite Konfigurationsprogramm für Telefonadapter an, und wählen Sie Administration > Firmware Upgrade aus. Die Seite Firmware-Aktualisierung wird geöffnet:

Schritt 3: Klicken Sie auf Datei auswählen, um die .Zip-Aktualisierungsdatei von Ihrem Computer auszuwählen.

Schritt 4: Klicken Sie in der Zip-Datei auf .bin.

Schritt 5: Klicken Sie auf Upgrade.

Während der Firmware-Aktualisierung wird eine Warnmeldung angezeigt:

Schritt 6: Die Firmware wird erfolgreich aktualisiert, und es wird eine Meldung angezeigt, die Sie darüber informiert, dass der SPA122 neu gestartet wird.

Schritt 7: Der Benutzer wird zurück zur Seite Anmelden gesendet, auf der die Felder Benutzername und Kennwort erforderlich sind.

Schritt 8: Wenn die Firmware erfolgreich aktualisiert wurde, melden Sie sich bei der Seite Konfigurationsprogramm für Telefonadapter an, und wählen Sie Voice > Provisioning (Sprache > Bereitstellung). Die Seite Provisioning (Bereitstellung) wird geöffnet:

Schritt 9: Blättern Sie nach unten zum Bereich Firmware-Aktualisierung.

Schritt 10: Wählen Sie "yes" (Ja) aus der Dropdown-Liste "Upgrade aktivieren" aus, um Firmware-Upgrades zu aktivieren.

Schritt 11: Geben Sie im Feld Upgrade Error Retry Delay (Aktualisierungsfehler - Wiederholungsverzögerung) einen Wert ein, um das Wiederholungsintervall bei einem fehlgeschlagenen Aktualisierungsversuch festzulegen. Der Standardwert ist 3600 Sekunden.

Schritt 12: Geben Sie im Feld Downgrade Rev Limit einen Wert ein. Dadurch wird ein niedrigerer Grenzwert für die akzeptable Versionsnummer während eines Firmware-Upgrades oder -Downgrades erzwungen. Die Standardeinstellung ist leer.

Hinweis: Um den Firmware-Upgrade-Vorgang abzuschließen, muss die Firmware-Version größer oder gleich diesem Feld sein.

Schritt 13: Geben Sie einen Wert in das Feld Aktualisierungsregel ein. Dieser Parameter definiert Upgrade-Bedingungen und zugehörige Firmware-URLs. Die Standardeinstellung ist leer.

Schritt 14: Geben Sie einen Wert für das Feld Log Upgrade Request Msg (Protokollaktualisierungsanforderung anfordern) ein. Dies ist die Syslog-Meldung, die zu Beginn eines Firmware-Upgrade-Versuchs ausgegeben wird.

Schritt 15: Geben Sie einen Wert für das Feld Log Upgrade Success Msg (Erfolgsmeldung bei Log Upgrade) ein. Dies ist die Syslog-Meldung, die nach erfolgreichem Abschluss eines Firmware-Upgrade-Versuchs ausgegeben wird.

Schritt 16: Geben Sie einen Wert für das Feld "Log Upgrade Failure Msg" (Fehler bei Protokollaktualisierung) ein. Dies ist die Syslog-Meldung, die nach einem fehlgeschlagenen Firmware-Upgrade-Versuch ausgegeben wird.

Schritt 17: Das Feld Lizenzschlüssel wird derzeit von den ATAs der Serie SPA100 nicht verwendet.

Schritt 18: Klicken Sie auf Senden, um die Einstellungen zu speichern.