Ziel

In diesem Artikel werden die Schnittstelleninformationen für Geräte der Serie SPA100 erläutert. Die Seite Schnittstelleninformationen enthält Informationen darüber, welcher Verbindungstyp vom Gerät der Serie SPA100 derzeit verwendet wird (z. B. ob ein DHCP-Server verwendet wird oder eine IP-Adresse manuell zugewiesen wird), sowie die LAN- (nur SPA122) und WAN-Verbindung. Der Administrator kann Informationen zur Verbindung des Geräts anzeigen und es zur Fehlerbehebung verwenden.

Anwendbares Gerät

· SPA100-Serie

Softwareversion

· v1.1.0

Schnittstelleninformationen

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Status > Interface Information (Schnittstelleninformationen). Die Seite Schnittstelleninformationen wird geöffnet:

Auf der Seite Schnittstelleninformationen werden folgende Felder angezeigt:

· Schnittstellenliste

- Interface (Schnittstelle): Zeigt die Liste aller aktuell konfigurierten LAN- (nur SPA122) und WAN-Schnittstellen an, mit denen das Gerät verbunden ist.

- Connect Type (Verbindungstyp): Zeigt das von der Schnittstelle verwendete Protokoll an.

- IP Address (IP-Adresse): Zeigt die konfigurierte IP-Adresse der Schnittstelle an.

- Subnetzmaske - Zeigt die Subnetzmaske der Schnittstelle an.

- MAC Address (MAC-Adresse): Zeigt die MAC-Adresse der Schnittstelle an.

· Portliste

- Interface (Schnittstelle): Zeigt die Liste aller aktuell konfigurierten LAN- (nur SPA122) und WAN-Schnittstellen an, mit denen das Gerät verbunden ist.

- TX (Pkte) - Zeigt die Anzahl der Pakete an, die von diesem Port übertragen werden.

- RX (Pkte) - Zeigt die Anzahl der Pakete an, die von diesem Port empfangen werden.

- Status (Status): Zeigt den Status des Ports an, unabhängig davon, ob der Port mit einem Gerät verbunden ist oder nicht.

Schritt 2: (Optional) Klicken Sie auf die Schaltfläche Clear TX & RX, um die Anzahl der TX- und RX-Pakete auf 0 zurückzusetzen.