Ziel

Dieses Dokument beschreibt die Verfahren zum Ändern verschiedener NAT-Einstellungen auf dem SPA8000.

Anwendbares Gerät

- SPA8000 Telefonadapter

Schrittweise Vorgehensweise

NAT-Einstellungen auf dem SPA8000

Schritt 1: Klicken Sie im Konfigurationsprogramm des Telefons auf Admin Login, um die Anzahl der Seiten und Einstellungen zu erhöhen, die Sie ändern können.

Schritt 2: Klicken Sie in der rechten oberen Ecke der Seite auf Erweitert.

Schritt 3: Wählen Sie Voice > L1 aus. Dadurch gelangen Sie zur Seite L1-Einstellungen.

Schritt 4: Blättern Sie auf der L1-Seite nach unten zum Parameter NAT Settings (NAT-Einstellungen).

Schritt 5: NAT Mapping Enable (NAT-Zuordnung aktivieren): Diese Option wird aktiviert, um extern zugeordnete IP-Adressen und SIP/RTP-Ports in SIP-Nachrichten zu verwenden. Wählen Sie yes (Ja) aus, um den Parameter zu aktivieren, oder wählen Sie no (Nein) aus, um ihn zu deaktivieren. Standardmäßig ist "Nein" ausgewählt.

Schritt 6: NAT Keep Alive Enable (NAT Keep Alive aktivieren): Diese Option ist aktiviert, um die konfigurierte NAT Keep Alive-Nachricht regelmäßig zu senden.  Wählen Sie yes (Ja) aus, um den Parameter zu aktivieren, oder wählen Sie no (Nein) aus, um ihn zu deaktivieren. Standardmäßig ist "Nein" ausgewählt.

Schritt 7: NAT Keep Alive Msg (NAT Keep Alive-Nachricht aufbewahren): Geben Sie in diesem Parameter die Keep-Alive-Nachricht ein, die regelmäßig gesendet werden soll, um die aktuelle NAT-Zuordnung beizubehalten. Sie ist standardmäßig als $NOTIFY festgelegt, die eine NOTIFY-Nachricht sendet.

Schritt 8: NAT Keep Alive Dest - Dieser Parameter weist ein Ziel zu, das NAT Keep Alive-Nachrichten empfangen soll. Sie wird standardmäßig als $PROXY festgelegt, der die Nachrichten an den aktuellen oder ausgehenden Proxy sendet.

Schritt 9: Klicken Sie auf Alle Änderungen übernehmen.