Ziel

Im Bereich mit Systemstatusinformationen werden Informationen zum Gerät angezeigt, z. B. Systemzeit, IP-Adresse und die Anzahl der gesendeten und empfangenen Pakete. In diesem Artikel werden die Systemstatusinformationen des analogen SPA8000-Telefonadapters erläutert.

Anwendbare Geräte

SPA8000

Softwareversion

· 6.1.12

Systemstatus

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Netzwerk > Status aus. Die Seite Status wird geöffnet:

Im Bereich Systemstatus werden folgende Informationen angezeigt:

· Current Time (Aktuelle Uhrzeit): Das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit (im Uhrenformat 24 Stunden) werden im Feld Current Time (Aktuelle Uhrzeit) angezeigt.

· Elapsed Time (Verstrichene Zeit): Zeigt die verstrichene Zeit seit dem letzten Neustart an.

· WAN Connection Type (WAN-Verbindungstyp): Zeigt den WAN-Verbindungstyp im Feld WAN Connection Type (WAN-Verbindungstyp) an. Es gibt zwei mögliche Werte: Statische IP oder DHCP.

· Current IP (Aktuelle IP): Zeigt die aktuelle IP-Adresse an, die dem Telefonadapter im Feld Current IP (Aktuelle IP) zugewiesen ist.

· Hostname: Zeigt den Hostnamen des Geräts an. Dieser Name wird verwendet, wenn die WAN-Verbindung DHCP ist.

· Domain (Domäne): Zeigt den Netzwerkdomänennamen des Geräts im Feld Domain (Domäne) an.

· Current Netmask (Aktuelle Netzmaske): Zeigt die aktuelle Netzmaske an, die dem Gerät zugewiesen ist.

· Current Gateway - Zeigt die Gateway-Adresse des Geräts im Feld Current Gateway (Aktuelles Gateway) an. Ein Gateway wird verwendet, um Pakete aus dem lokalen Netzwerk zu übertragen.

· Primary DNS (Primärer DNS): Zeigt die primäre DNS-Serveradresse an, die diesem Gerät im primären DNS-Feld zugewiesen ist.

· Sekundärer DNS - Zeigt die sekundäre DNS-Serveradresse an, die diesem Gerät zugewiesen ist.

· LAN IP Address (LAN-IP-Adresse): Zeigt die LAN-IP-Adresse des Geräts an.

· Gesendete Broadcast-Pakete - Zeigt die Gesamtanzahl der von diesem Gerät gesendeten Broadcast-Pakete an.

· Gesendete Broadcast-Bytes: Zeigt die Gesamtzahl der von diesem Gerät gesendeten Broadcast-Bytes an.

· Broadcast Pkts Recv (Broadcast-Pkte-Aufzeichnung): Zeigt die Gesamtzahl der Broadcast-Pakete an, die von diesem Gerät empfangen wurden.

· Broadcast Bytes Recv (Broadcast-Byte-Byte-Aufzeichnung): Zeigt die Gesamtzahl der Broadcast-Pakete an, die von diesem Gerät empfangen und verarbeitet wurden.

· Verworfene Broadcast-Pakete - Zeigt die Gesamtzahl der Broadcast-Bytes an, die von diesem Gerät empfangen, aber nicht verarbeitet wurden.

· Verworfene Broadcast-Bytes: Zeigt die Gesamtzahl der empfangenen, aber nicht verarbeiteten Broadcast-Bytes an.