Ziel

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie eine mit einem IP-Telefon der Serie SPA500 verbundene SPA500S-Beistellkonsole mithilfe von Cisco Configuration Assistant (CCA) hinzufügen.

Die Beistellkonsole ist ein Erweiterungsmodul, das mit dem IP-Telefon verbunden ist. Ein Erweiterungsmodul erhöht die Anzahl der Durchwahlen, die dem IP-Telefon zugewiesen werden können. Mit dem SPA 500S können 32 weitere Nebenstellen hinzugefügt werden. Die Nebenstellen können wie folgt konfiguriert werden: eine normale Durchwahl, eine gemeinsam genutzte Leitung, eine Überwachungsleitung, eine Uhr, ein Overlay, eine Gegensprechanlage oder ein wählbares Gegensprechen.

Hinweis: Das SPA 500DS kann nicht mit Unified Communications-Geräten der Serie UC500 verwendet werden und funktioniert nur mit Unified Communications-Geräten der Serie UC320.

Anwendbare Geräte

· Geräte der Serie UC500

· SPA500S Beistellmodul

Softwareversion

· v8.6.0 [UC540]

· v3.2(1) [Cisco Configuration Assistant]

· spa50x-30x-7-4-9c [IP-Telefon SPA 509G]

SPA500S Beistellmodul hinzufügen

Schritt 1: Melden Sie sich beim Cisco Configuration Assistant (CCA) des Geräts der Serie UC500 an, und wählen Sie Configure > Telefony > Users/Extension > Users and Phones aus. Die Seite Benutzer und Telefone wird geöffnet:

.

Schritt 2: Klicken Sie auf der Seite Benutzer und Telefone auf Hinzufügen, um ein neues Telefon hinzuzufügen.

.

Schritt 3: Geben Sie auf der Seite Add Phone (Telefon hinzufügen) die MAC-Adresse des IP-Telefons im Feld MAC Address (MAC-Adresse) ein.

.

Schritt 4: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Telefontyp das Modell des IP-Telefons aus.

.

Schritt 5: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Erweiterungsmodul das Erweiterungsmodul aus, das mit dem IP-Telefon der Serie SPA500 verbunden ist.

Schritt 6: Scrollen Sie nach unten, um zu sehen, dass weitere Schaltflächen hinzugefügt werden und nach Bedarf konfiguriert werden können.