Ziel

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie das SPA525G und das SPA525G2 mithilfe von Cisco Configuration Assistant aktualisieren. Eine Firmware-Aktualisierung des IP-Telefons kann auf zwei Arten durchgeführt werden: einer wird über das Webkonfigurationsprogramm und der andere über ein TFTP-Protokoll auf einem Unified Communication-Gerät über den Cisco Configuration Assistant (CCA) bereitgestellt. Firmware-Upgrades sind wichtig und können Funktionen für das Gerät bereitstellen oder aktualisieren und Probleme in der letzten Firmware beheben.

Anwendbare Geräte

- SPA 525G

- SPA 525G2

URL zum Software-Download

SPA 525G

SPA 525G2

Schritte zum Aktualisieren der Firmware

Schritt 1:  Sie können die aktuelle Firmware-Version überprüfen. Drücken Sie mit den Softtasten Ihres IP-Telefons die Setup-Taste, und wählen Sie Status > Product Information > Software Version (Status > Produktinformationen > Softwareversion).

Schritt 2: Laden Sie die neueste Version der IP-Telefon-Firmware-Aktualisierung von der Cisco Website herunter.

Schritt 3: Extrahieren Sie die ZIP-Dateien, und speichern Sie sie auf dem Desktop. In diesem Artikel wird die Firmware-Version 7.5.3 verwendet. Der extrahierte Ordner enthält die Dateien spa525g-7-5-3.bin und spa525g-7-5-3-bt.bin. Wenn Sie Bluetooth verwenden möchten, verwenden Sie die Datei spa525g-7-5-3-bt.bin, da sie die aktualisierte Bluetooth-Firmware enthält.

Schritt 4: Melden Sie sich beim Cisco Configuration Assistant (CCA) der Serie UC500 an.

Schritt 5: Ziehen Sie die bin-Datei auf den UC500 in der Topologie im CCA, und legen Sie sie ab. Die Seite Datei-Upload wird geöffnet:

Schritt 6: Klicken Sie auf Upload.Die Seite Datei-Upload wird geöffnet:

Schritt 7: Klicken Sie auf OK.

Schritt 8: Nach Abschluss der Firmware-Aktualisierung starten Sie das IP-Telefon neu, und die neueste Firmware wird aktualisiert.