Ziel

Wahlwiederholung ist eine Funktion auf einem Telefon, mit der der Bediener die letzte Person anrufen kann, die am Telefon abgemeldet wurde.

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie das SPA525G oder SPA525G2 erneut wählen.

Anwendbare Geräte

SPA525G

SPA 525G2

Schritt-für-Schritt-Prozess

Wahlwiederholung

Schritt 1: Wählen Sie auf dem Telefon die Option Wahlwiederholung aus.

Schritt 2: Scrollen Sie mithilfe der Navigationstasten nach oben und unten, um die Nummer auszuwählen, die Sie erneut wählen möchten. Drücken Sie anschließend auf Auswählen, um den Anruf zu tätigen.