Ziele

Der Anrufsverlauf ist wichtig, da Benutzer sehen können, wer angerufen wurde, wer angerufen wurde und welche Anrufe verpasst wurden. Es ermöglicht dem Benutzer, Nummern in dieser Liste zurückzurufen, wenn die Nummer angezeigt wird.

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie den Anrufsverlauf auf den IP-Telefonen SPA525G UND SPA525G2 anzeigen.

Anwendbare Geräte

· IP-Telefon SPA525G

· IP-Telefon SPA525G2

Rückruf über das Menü "Anrufsverlauf"

Schritt 1: Drücken Sie die Softtaste Set Up (Einrichten).

Schritt 2: Drücken Sie die Softtaste für Anrufsverlauf.

Schritt 3: Drücken Sie die Softtaste für Alle Anrufe.

Schritt 4: Wählen Sie im Menü eine Nummer aus, die die gewünschte Rückrufnummer ist.

Schritt 5: Drücken Sie die Softtaste Dial (Wählen) oder Edit Dial (Wählen bearbeiten), um die ausgewählte Nummer anzurufen, oder bearbeiten Sie die Nummer vor dem Anruf.

Rückruf vom Menü "Verpasster Anrufsverlauf"

Schritt 1: Drücken Sie die Softtaste Set Up (Einrichten).

Schritt 2: Drücken Sie die Softtaste für Anrufsverlauf.

Schritt 3: Drücken Sie die Softtaste für verpasste Anrufe.

Schritt 4: Wählen Sie im Menü eine Nummer aus, die die gewünschte Rückrufnummer ist.

Schritt 5: Drücken Sie die Softtaste Dial (Wählen) oder Edit Dial (Wählen bearbeiten), um die ausgewählte Nummer anzurufen, oder bearbeiten Sie die Nummer vor dem Anruf.

Rückruf vom Menü "Received Call History"

Schritt 1: Drücken Sie die Softtaste Set Up (Einrichten).

Schritt 2: Drücken Sie die Softtaste für Anrufsverlauf.

Schritt 3: Drücken Sie die Softtaste für "Received Calls" (Empfangene Anrufe).

Schritt 4: Wählen Sie im Menü eine Nummer aus, die die gewünschte Rückrufnummer ist.

Schritt 5: Drücken Sie die Softtaste Dial (Wählen) oder Edit Dial (Wählen bearbeiten), um die ausgewählte Nummer anzurufen, oder bearbeiten Sie die Nummer vor dem Anruf.

Rückruf vom Menü "Placed Call History" (Rufliste)

Schritt 1: Drücken Sie die Softtaste Set Up (Einrichten).

Schritt 2: Drücken Sie die Softtaste für Anrufsverlauf.

Schritt 3: Drücken Sie die Softtaste für Placed Calls (Getätigte Anrufe).

Schritt 4: Wählen Sie im Menü eine Nummer aus, die die gewünschte Rückrufnummer ist.

Schritt 5: Drücken Sie die Softtaste Dial (Wählen) oder Edit Dial (Wählen bearbeiten), um die ausgewählte Nummer anzurufen, oder bearbeiten Sie die Nummer vor dem Anruf.