Ziele

Die Anrufsteuerung ist eine Software innerhalb des IP-Telefons, die zur Bereitstellung der zentralen Telefonfunktion verwendet wird. Durch Ändern dieser Einstellung wird festgelegt, ob das Telefon SPCP oder SIP verwendet. SPCP steht für Simple Phone Control Protocol. SIP steht für Session Initiation Protocol.

In diesem Dokument wird erläutert, wie die Anrufsteuerung auf Geräten der Serie SPA 500 konfiguriert wird.

Anwendbare Geräte

· Serie SPA 500

Konfigurieren der Anrufsteuerungseinstellungen

Schritt 1: Drücken Sie die Setup-Taste, um das Menü Setup zu öffnen.

Schritt 2: Navigieren Sie zu Anrufsteuerungseinstellungen, und drücken Sie mit der Softtaste Select (Auswählen).

Schritt 3: Drücken Sie **#, um das Telefon zu entsperren und die Einstellungen zu ändern.

Schritt 4: Drücken Sie Bearbeiten, um das Signalisierungsprotokoll zu ändern.

Schritt 5: Drücken Sie Option, um zwischen SPCP und SIP umzuschalten. Drücken Sie OK, um einen auszuwählen.

· SPCP: Simple Phone Control Protocol (SIP) bietet mehr Flexibilität als SIP.

· SIP - Initiiert einen Anruf, hat aber nicht so viele Funktionen wie SPCP.

Schritt 6: Navigieren Sie zu SPCP Auto Detect, und drücken Sie mit der Softtaste Select (Auswählen). Drücken Sie Bearbeiten, um die Einstellungen für die automatische SPCP-Erkennung zu ändern.

Schritt 7: Drücken Sie J/N, um zwischen Ja und Nein umzuschalten. Drücken Sie OK, um festzustellen, ob SPCP Auto Detect aktiviert werden soll oder nicht.

Schritt 8: Drücken Sie Save (Speichern), um die Einstellungen zu speichern.