Ziel

Alle Geräte verfügen über integrierte Setup-Seiten, auf denen Benutzer Einstellungen anpassen und erweiterte Eigenschaften in Geräten einrichten können. Die Setup-Seite ermöglicht eine einfache Konfiguration der Funktionen für das Gerät.  Dieses Dokument zeigt, wie Sie auf die Einrichtungsseite für IP-Telefone der Serie SPA 500 zugreifen.

Anwendbare Geräte

·IP-Telefone der Serie SPA 500

Schritte für den Zugriff auf die Einrichtungsseite von SPA-Geräten.

Hinweis: Obwohl der Artikel auch für alle IP-Telefone der Serie SPA 500 gilt, wird das Gerät SPA 509G verwendet.

Hinweis: Stellen Sie vor dem Zugriff auf die Einrichtungsseite des SPA509G sicher, dass das Gerät über seinen SW-Port mit einem PoE-fähigen Router (Power over Ethernet) verbunden ist.

Zugriff auf die Einrichtungsseite des SPA 509G

Schritt 1: Wenn das IP-Telefon eingeschaltet ist, führt es Netzwerkkonfigurationen und Setup-Konfigurationen aus. Wenn die Netzwerkkonfiguration abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste Setup (Papiersymbol), wie in Abbildung dargestellt.

Schritt 2: Damit wird ein Menü für die Einrichtung mit verschiedenen Optionen auf dem LCD-Bildschirm des IP-Telefons angezeigt.

Schritt 3: Drücken Sie 3. Dadurch wird das Menü Einstellungen auf der LCD-Anzeige aufgerufen.

Schritt 4: Drücken Sie 5. Daraufhin wird das Menü "Network Configuration" (Netzwerkkonfiguration) auf der LCD-Anzeige geöffnet.

Schritt 5: Navigieren Sie nach unten zu Option 3, oder drücken Sie einfach 3. Beachten Sie, dass die IP-Adresse unter der IP-Adresse angezeigt wird.

Schritt 6.Rufen Sie einen Webbrowser auf, und geben Sie die IP-Adresse ein.

Der Computer und das IP-Telefon sollten sich im selben Netzwerk befinden, um auf das webbasierte Dienstprogramm zuzugreifen.Hinweis:

Schritt 7: Das webbasierte Setup-Dienstprogramm wird angezeigt. Wenn sie nicht angezeigt wird, sind der Computer und das IP-Telefon möglicherweise nicht mit demselben Netzwerk verbunden. Pingen Sie die IP-Adresse des IP-Telefons vom Computer, um die Verbindung zu überprüfen.