Ziel

Die Daten und Uhrzeit im SPA302D werden mit der SPA232D-Basis synchronisiert. Wenn die Synchronisierung nicht korrekt ist, können Sie sie jedoch auch manuell bearbeiten.

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die Datums- und Uhrzeiteinstellungen auf dem Mobilteil SPA302D bearbeiten.

Anwendbares Gerät

· SPA302D-Mobilteil

Softwareversion

· v2.31

Toneinstellungen

Schritt 1: Drücken Sie auf dem Hauptbildschirm die Select-Taste, um das Symbol Settings auszuwählen. Die Auswahl wird wie im obigen Bild gezeigt mit einer schwarzen Umrandung hervorgehoben.

Schritt 2: Wählen Sie im Menü Einstellungen die Option Datum/Uhrzeit mit den Navigationstasten nach oben und nach unten aus, und drücken Sie die Taste Auswahl.

Schritt 3: Verwenden Sie die Navigationstasten links und rechts, um den Wert jedes Felds zu ändern.

Monat

· Tag

· Jahr

· Stunde

· Minute

· AM/PM

· Format

Schritt 4: Drücken Sie die programmierbare Taste Speichern, um die Auswahl zu speichern.