Ziel

Session Initiation Protocol (SIP) ist ein Signalisierungsprotokoll, das zum Erstellen, Verwalten und Beenden von Sitzungen in einem IP-basierten Netzwerk verwendet wird. SIP ist ein Mechanismus für die Anrufverwaltung. Es ermöglicht auch die Einrichtung des Benutzerstandorts, ermöglicht die Aushandlung von Funktionen, sodass sich alle Teilnehmer einer Sitzung auf die Funktionen einigen können, die von ihnen unterstützt werden sollen, und ermöglicht die Änderung von Funktionen einer Sitzung während der Ausführung.

In diesem Artikel wird die Konfiguration der SIP-Timer-Werte für IP-Telefone der Serien SPA300 und SPA500 erläutert.

Anwendbare Geräte

· IP-Telefone der Serie SPA 300

· IP-Telefon der Serie SPA 500

Konfiguration der SIP-Timer-Werte

Schritt 1: Wählen Sie im Webkonfigurationsprogramm Admin Login > Advanced > Voice > SIP aus. Die SIP-Seite wird geöffnet:

Hinweis: Verwenden Sie im IP-Telefon der Serie SPA300 oder SPA500 Geräteverwaltung > Anrufsteuerungseinstellungen > Signalisierungsprotokoll-SIP.

Schritt 2: Geben Sie im Feld SIP T1 den Wert RFC-3261 T1 ein. Der Bereich liegt zwischen 0 und 64 Sekunden. Der Standardwert ist 0,5 Sekunden.

Schritt 3: Geben Sie im Feld SIP T2 den Wert RFC-3261 T2 ein. Dies ist das maximale Intervall für die Neuübertragung von Nicht-INVITE-Anfragen und INVITE-Antworten. Der Bereich liegt zwischen 0 und 64 Sekunden. Der Standardwert ist 4 Sekunden.

Schritt 4: Geben Sie im Feld SIP T4 den Wert RFC-3261 T4 ein. Es ist die maximale Dauer, die eine Nachricht im Netzwerk verbleibt. Der Bereich liegt zwischen 0 und 64 Sekunden. Der Standardwert ist 5 Sekunden.

Schritt 5: Geben Sie im Feld SIP Timer B den Wert für die RFC-3261-INVITE-Transaktionszeitüberschreitung ein. Der Bereich liegt zwischen 0 und 64 Sekunden. Der Standardwert ist 16 Sekunden.

Schritt 6: Geben Sie im Feld SIP Timer F (SIP-Timer) den Wert für das Timeout für die RFC-3261-Transaktion ohne INVITE ein. Der Bereich liegt zwischen 0 und 64 Sekunden. Der Standardwert ist 16 Sekunden.

Schritt 7: Geben Sie in das Feld SIP Timer H den Wert für die abschließende Antwortzeit für den ACK-Empfang für RFC-3261 INVITE ein. Der Bereich liegt zwischen 0 und 64 Sekunden. Der Standardwert ist 16 Sekunden.

Schritt 8: Geben Sie im Feld SIP Timer D die RFC-3261-Wartezeit für die erneute Übertragung ein. Der Bereich liegt zwischen 0 und 64 Sekunden. Der Standardwert ist 16 Sekunden.

Schritt 9: Geben Sie im Feld SIP Timer J (SIP Timer) die RFC-3261-Wartezeit für Nicht-INVITE-Anfragen ein. Der Bereich liegt zwischen 0 und 64 Sekunden. Der Standardwert ist 16 Sekunden.

Schritt 10: Geben Sie im Feld ReINVITE Expires (ReINVITE-Anfrage läuft ab) den Headerwert ReINVITE Expires ein. Der Bereich liegt zwischen 0 und 199999999999999999999999999999999. Wenn Sie 0 eingeben, ist der Expires-Header nicht in der Anforderung enthalten. Der Standardwert ist 30 Sekunden.

Schritt 11: Geben Sie im Feld Reg Min Expires (Min Expires) die vom Proxy zugelassene Mindestablaufzeit für die Registrierung ein. Wenn der Proxy einen Wert zurückgibt, der kleiner als dieser ist, wird der kleinste der beiden Werte verwendet. Der Standardwert ist 1 Sekunde.

Schritt 12: Geben Sie im Feld "Reg Max Expires" (Maximale maximal ablaufende Registrierung) die maximal vom Proxy zugelassene Registrierungsablaufzeit ein. Wenn der Wert größer ist als diese Einstellung, wird der größte der beiden Werte verwendet. Der Standardwert ist 7200 Sekunden.

Schritt 13: Geben Sie das Wiederholungsintervall in das Feld Reg Retry Intvl (Wiederholungsintervall) ein. In diesem Intervall muss gewartet werden, bevor das Cisco IP-Telefon die Registrierung erneut versucht, nachdem bei der vorherigen Registrierung ein Fehler aufgetreten ist. Der Bereich liegt zwischen 1 und 268435455. Der Standardwert ist 30 Sekunden.

Schritt 14: Geben Sie im Feld Reg Retry Long Intvl (Reg Retry Long Intvl, Langfristiges Intervall wiederholen) das Intervall für die Wiederholung ein. Wenn die Registrierung mit einem SIP-Antwortcode fehlschlägt, der nicht mit dem RSC-Wert (Retry Reg Response Status Code) übereinstimmt, wartet das IP-Telefon diese Zeit, bevor es erneut versucht. Dieser Wert sollte viel größer sein als der Wert für die Reg Retry Intvl-Methode. Der Bereich liegt zwischen 0 und 268435455. Der Standardwert ist 1200 Sekunden.

Schritt 15: Geben Sie die Verzögerung nach dem Zufallsprinzip erneut in das Feld Reg Retry Random Delay (Zufällige Zeitverzögerung wiederholen) ein. Der Wert Register Retry Intvl (Intvl. Registrieren wiederholen) wurde durch Zufallsverzögerung hinzugefügt, wenn REGISTER nach einem Fehler erneut versucht wird. Der Bereich liegt zwischen 0 und 268435455. Der Standardwert ist 0, wodurch diese Funktion deaktiviert wird.

Schritt 16: Geben Sie im Feld Reg Retry Long Random Delay (Lange Zufallsverzögerung wiederholen) die lange Zufallsverzögerung wieder ein. Der Wert "Retry Long Intvl Register" (Lange Wiederholung der Registrierung registrieren) wurde durch Zufallsverzögerung hinzugefügt, wenn nach einem Fehler die Registrierung erneut versucht wird. Der Standardwert ist 0, wodurch diese Funktion deaktiviert wird.

Schritt 17: Geben Sie den maximalen Wert der exponentiellen Verzögerung in das Feld Reg Retry Intvl Cap (Reg Retry Intvl Cap) ein. Sie beginnt bei Register Retry Intvl und verdoppelt jeden Wiederholungsversuch. Der Bereich liegt zwischen 0 und 268435455. Der Standardwert ist 0, wodurch diese Funktion deaktiviert wird.

Schritt 18: Geben Sie die untere Grenze des Registers im Feld Sub Min Expires (Subminuten abgelaufen) ein, das den vom Proxyserver zurückgegebenen Wert abläuft. Der Bereich liegt zwischen 0 und 268435455. Der Standardwert ist 10 Sekunden.

Schritt 19: Geben Sie den oberen Grenzwert des Registers im Feld Sub Max Expires ein, das den vom Proxyserver zurückgegebenen Wert abläuft. Der Bereich liegt zwischen 0 und 268435455. Der Standardwert ist 7200 Sekunden.

Schritt 20: Geben Sie im Feld Sub Retry Intvl (Intervall zum erneuten Wiederholen) ein, wenn die letzte Abonnementanforderung fehlschlägt. Der Bereich liegt zwischen 0 und 268435455. Der Standardwert ist 10 Sekunden.

Schritt 21: Klicken Sie auf Alle Änderungen senden, um die Einstellungen zu speichern.