Ziel

Der Bildschirmkontrast kann so angepasst werden, dass Benutzer die Benutzeroberfläche besser sehen können.

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie den LCD-Bildschirmkontrast bei IP-Telefonen der Serie SPA 500 und SPA 300 ändern können.

Anwendbare Geräte

· Serie SPA 300

· Serie SPA 500

Softwareversion

· v7.5.3

LCD-Kontrast

Schritt 1: Drücken Sie die Setup-Taste, und wählen Sie LCD Contrast (LCD-Kontrast).

Schritt 2: Passen Sie den LCD-Kontrast mithilfe der Navigationstasten nach rechts und links optimal an.

Schritt 3: Drücken Sie Save (Speichern), um die Einstellungen zu speichern, oder Cancel (Abbrechen), um die Einstellungen zu verwerfen.