Ziele

Mit den IP-Telefonen SPA500 und SPA300 können Sie den Klingelton (oder Klingelton) in einer Liste der bereits im Telefon enthaltenen Töne ändern. In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie den Klingeltyp des SPA500 und des SPA300 ändern.

Anwendbare Geräte

· Serie SPA 500

· Serie SPA 300

Klingeltypen konfigurieren

Schritt 1: Drücken Sie die Setup-Taste, um das Menü Setup zu öffnen.

Schritt 2: Navigieren Sie zu Einstellungen, und drücken Sie mit der Softtaste Select (Auswählen).

Schritt 3: Navigieren Sie zu Klingeltyp, und drücken Sie mit der Softtaste Select (Auswählen).

Schritt 4: Drücken Sie Select (Auswählen), um die Optionen für den Klingeltyp anzuzeigen.

Schritt 5: Navigieren Sie durch die verschiedenen Klingeltöne, und drücken Sie Wiedergabe, um verschiedene Töne anzuhören.

Schritt 6: Sobald Sie den gewünschten Ton gefunden haben, drücken Sie mithilfe der Softtaste Select (Auswählen), um ihn als Klingeltyp festzulegen.

Schritt 7: Drücken Sie Standard mit der Softtaste, um den ausgewählten Klingeltyp als Standardklingeltyp festzulegen.