Ziel

Das Warteschleifenmanagement wird in der Netzwerkarchitektur für Quality of Service (QoS) verwendet. Warteschlangen ist eine Technik, die in Netzwerkgeräten wie Routern und Switches zum Umgang mit Überlastungen eingesetzt wird. Pakete werden zur Verarbeitung in Warteschlangen gehalten. Nach der Verarbeitung werden sie an das Ziel gesendet. Warteschlangenstatistiken enthalten Informationen zur Anzahl der weitergeleiteten Pakete und zur Anzahl der verworfenen Pakete, je nach Schnittstelle, Warteschlange und Drop-Precedence.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Warteschlangenstatistiken für eine bestimmte Schnittstelle auf den Stackable Switches der Serie Sx500 hinzufügen.

Anwendbare Geräte

· Stackable Switches der Serie Sx500

Softwareversion

· 1.3.0.62

Hinzufügen von Warteschlangen-Statistiken

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Quality of Service > QoS Statistics > Queues Statistics aus. Die Seite "Queues Statistics" wird geöffnet:

Auf der Seite Warteschlangenstatistiken werden folgende Informationen angezeigt:

· Zählersatz - Warteschlangenstatistiken für ein bestimmtes Zählerset.

· Schnittstelle - Warteschlangenstatistiken für eine bestimmte Schnittstelle.

· Warteschlange - Pakete werden entweder weitergeleitet oder aus dieser Warteschlange entfernt.

· Drop Precedence (Drop-Precedence): Warteschlangenstatistiken für einen bestimmten Drop-Precedence-Wert. Der Drop-Precedence-Wert impliziert eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Pakete während einer Überlastung verworfen werden.

· Gesamtpakete - Die Gesamtzahl der weitergeleiteten oder verworfenen Pakete.

· Tail-Drop-Pakete - Der Prozentsatz der Pakete, die verworfen werden.

Schritt 2: (Optional) Wenn Sie die Warteschlangenstatistiken regelmäßig aktualisieren möchten, wählen Sie die Aktualisierungszeit aus, und aktivieren Sie dann das entsprechende Optionsfeld. Wählen Sie das Optionsfeld Keine Aktualisierung, wenn Sie die Warteschlangenstatistiken nicht aktualisieren möchten.

Schritt 3: Klicken Sie auf Hinzufügen. Das Fenster Statistiken für Warteschlangen hinzufügen wird angezeigt:

Schritt 4: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Indikatorensatz auswählen den entsprechenden Wert aus.

· Set 1 - Dieser Satz enthält alle Schnittstellen und Warteschlangen mit hoher Drop-Precedence.

· Set 2 - Dieser Satz enthält alle Schnittstellen und Warteschlangen mit niedriger Drop-Precedence.

Schritt 5: Wählen Sie den Schnittstellenport aus, für den Sie Warteschlangenstatistiken hinzufügen möchten. Mögliche Optionen sind:

· Einheitennummer — Wählen Sie aus der Dropdown-Liste "Einheit/Steckplatz" einen bestimmten Wert aus. Sie gibt die Einheit im Stack an.

· Port - Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Port einen Port aus, für den Sie Warteschlangenstatistiken hinzufügen möchten.

· All Ports (Alle Ports): Klicken Sie auf das Optionsfeld All Ports (Alle Ports), wenn Sie Warteschlangenstatistiken für alle Ports hinzufügen möchten.

Schritt 6: Wählen Sie im Feld Warteschlange eine bestimmte Warteschlange aus, für die Sie die Statistiken hinzufügen möchten, und klicken Sie auf das entsprechende Optionsfeld. Klicken Sie auf das Optionsfeld Alle, wenn Sie Statistiken zu allen Warteschlangen hinzufügen möchten. Der Bereich der Warteschlangenwerte beträgt 1-4.

Schritt 7: Wählen Sie im Feld "Drop Precedence" einen bestimmten Drop Precedence-Wert aus, und klicken Sie auf das entsprechende Optionsfeld. Drop Precedence hilft bei der Entscheidung, welche Pakete während einer Überlastung verworfen werden müssen. Pakete mit höherer Drop-Precedence werden vor den Paketen mit niedrigem Drop-Precedence-Wert verworfen.

Schritt 8: Klicken Sie auf Übernehmen. Die gewünschten Warteschlangenstatistiken werden hinzugefügt. Klicken Sie auf Schließen, um zur Seite Warteschlangenstatistiken zurückzukehren.