Ziel

Die Standard-Route unterstützt die Weiterleitung des nicht lokalen Datenverkehrs an die lokale Adresse der Verbindung. Auf einem Switch mit der IPv6-Schnittstelle kann nur ein statischer Standard-Router konfiguriert werden. Statische Standard-Routings können bearbeitet oder gelöscht werden, wobei als dynamische Standard-Router Routing-Meldungen sind, die an die IPv6-Schnittstelle des Switches gesendet werden und nicht manuell gelöscht werden können. Ziel dieses Dokuments ist es, die Konfiguration der IPv6-Standard-Routerliste für stapelbare Switches der Serie Sx500 zu unterstützen. Dieser Artikel hilft Ihnen, die IPv6-Standardrouteradressen zu konfigurieren und anzuzeigen. IPv6-Adressen werden zur Identifizierung einer Netzwerkschnittstelle eines Computers verwendet.

Hinweis: Um einen Router statisch einer Link Local Interface zuzuweisen, müssen Sie eine Link Local Interface konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie im Artikel IPV6 Interface Configuration on Sx500 Series Stackable Switches (IPV6-Schnittstellenkonfiguration auf stapelbaren Switches der Serie Sx500).

Anwendbare Geräte

· Stackable Switches der Serie Sx500

Softwareversion

· v1.2.7.76

Globale IPv6-Konfiguration

Standard-IPv6-Routeradresse hinzufügen

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an. Wenn sich das SX500-Gerät im Layer-2-Modus befindet, wählen Sie Administration > Management Interface > IPv6 Default Router List (Verwaltung > Verwaltungsschnittstelle > IPv6-Standard-Routerliste). Wenn sich das SX500-Gerät im Layer-3-Modus befindet, wählen Sie IP Configuration > Management and IP Interface > IPv6 Default Router List (IP-Konfiguration > Management- und IP-Schnittstelle > IPv6-Standard-Routerliste). Die Seite "IPv6 Default Router List" (IPv6-Standardrouterliste) wird geöffnet:

· IPv6-Adresse des Standardrouters - Dieser Parameter zeigt die lokale IP-Adresse der Verbindung für den Standardrouter an.

· Schnittstelle - Dieser Parameter zeigt die ausgehende Schnittstelle an, auf der der Standard-Router vorhanden ist.

· Type (Typ): Dieser Parameter zeigt den Typ der Standard-Router-Konfiguration an:

- Statisch - Zeigt an, dass der Standard-Router manuell hinzugefügt wird.

- Dynamic (Dynamisch) - Dies zeigt an, dass der Standard-Router dynamisch hinzugefügt wird.

· Status - Status des Standard-Routers.

- Incomplete (Unvollständig) - Dies zeigt an, dass die Auflösung der Adresse derzeit bearbeitet wird.

- Erreichbar - Dies zeigt an, dass innerhalb der erreichbaren Zeit eine positive Bestätigung eingegangen ist.

- Veraltet - Dies zeigt an, dass ein zuvor bekanntes Nachbarnetzwerk jetzt nicht erreichbar ist. Bis zum Senden des Datenverkehrs wird nichts getan.

- Verzögerung - Dies weist darauf hin, dass ein zuvor bekanntes Nachbarnetzwerk jetzt nicht erreichbar ist. Sie verbleibt in diesem Zustand, bis die Verzögerungszeit vergeht. Anschließend wird ihr Zustand auf Probe gestellt.

- Probe - Zeigt an, dass kein benachbartes Netzwerk verfügbar ist und dass Unicast Neighbor Solicitation-Tests gesendet wurden, um den Status zu überprüfen.

Schritt 2: Klicken Sie auf Hinzufügen, um einen statischen Standardrouter hinzuzufügen. Das Fenster Standard-Router hinzufügen wird angezeigt.

Hinweis: Im Feld Lokale Schnittstelle verknüpfen wird die lokale Verbindungsschnittstelle angezeigt. Bei der Schnittstelle kann es sich um eine LAG, einen Port, einen Tunnel oder ein VLAN handeln.

Schritt 3: Geben Sie im Feld Default Router IPv6 Address (IPv6-Adresse des Standardrouters) die Standard-IPv6-Adresse des Routers ein, der der Tabelle hinzugefügt werden soll.

Schritt 4: Klicken Sie auf Apply, um die Konfiguration zu speichern.

IPv6-Adresse des Standard-Routers bearbeiten

Schritt 5.Wählen Sie aus der Tabelle des IPv6-Standardrouters die statische IPv6-Adresse aus, die bearbeitet werden muss, und klicken Sie auf Bearbeiten.

Schritt 6: Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen im IPv6-Adressfeld des Standard-Routers vor, und klicken Sie auf Apply, um die Änderungen zu speichern.

IPv6-Adresse des Standard-Routers löschen

Schritt 7: Wählen Sie aus der Tabelle des IPv6-Standardrouters die statische IPv6-Adresse aus, die gelöscht werden muss, und klicken Sie auf Löschen.