Ziel

Im QoS-Basismodus kann eine bestimmte Domäne im Netzwerk als vertrauenswürdige Domäne konfiguriert werden. Die Pakete in dieser Domäne werden mit 802.1p-Priorität und/oder DSCP markiert, um den Servicetyp anzugeben, der auf sie angewendet werden muss. Pakete werden einer bestimmten Ausgabewarteschlange entsprechend der ihnen zugewiesenen Priorität zugewiesen.

In diesem Artikel wird erläutert, wie die QoS-Schnittstelleneinstellungen auf den Stackable Switches der Serie Sx500 im QoS-Basismodus konfiguriert werden.

Anwendbare Geräte

· Stackable Switches der Serie Sx500

Softwareversion

· v1.2.7.76

Schnittstelleneinstellungen

Hinweis: Um den Basismodus zu konfigurieren, müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:

· Basismodus muss auf der Seite QoS-Eigenschaften aktiviert sein. Informationen zu dieser Konfiguration finden Sie im Artikel Konfiguration der QoS-Eigenschaften auf stapelbaren Switches der Serie Sx500.

· Konfigurieren Sie den Vertrauensmodus auf der Seite "Global Setting". Der Switch unterstützt den vertrauenswürdigen CoS/802.1p-Modus und den vertrauenswürdigen DSCP-Modus. Der vertrauenswürdige CoS/802.1p-Modus verwendet die 802.1p-Priorität im VLAN-Tag. Der vertrauenswürdige DSCP-Modus verwendet den DSCP-Wert im IP-Header. Weitere Informationen zu dieser Konfiguration finden Sie im Artikel Global Settings on Quality of Service (QoS) Basic Mode on Sx500 Series Stackable Switches.

Schritt 1: Wählen Sie im Webkonfigurationsprogramm Quality of Service > QoS Basic Mode > Interface Settings aus. Die Seite Schnittstelleneinstellungen wird geöffnet:

Schritt 2: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Schnittstellentyp einen Einheitsport oder eine LAG aus, und klicken Sie auf Los, um eine Liste der Ports oder LAGs anzuzeigen.

Schritt 3: Klicken Sie auf das Optionsfeld des Ports oder der LAG, den Sie ändern möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.

Hinweis: Wenn Sie auf Copy Settings klicken, können die Einstellungen des ausgewählten Ports auf andere Ports kopiert werden.

Schritt 4: Klicken Sie im Feld Schnittstelle auf das Optionsfeld für die gewünschte Schnittstelle.

· Einheit/Steckplatz und Port - Wählen Sie aus den Dropdown-Listen Einheit/Steckplatz und Port den zu konfigurierenden Port aus. Dies betrifft nur den jeweils ausgewählten Port.

· LAG: Wählen Sie in der LAG-Dropdown-Liste die Option aus. die zu konfigurierende LAG. Dies betrifft die in der LAG-Konfiguration definierte Portgruppe.

Schritt 5: Aktivieren Sie im Feld "QoS-Status" Aktivieren, um QoS zu aktivieren. Wenn der QoS-Status aktiviert ist, wird der Port anhand des systemweiten vertrauenswürdigen Modus priorisiert, der entweder CoS/802.1p oder DSCP ist. Wenn der QoS-Status nicht den gesamten eingehenden Datenverkehr auf dem Port aktiviert hat, wird der Port der Warteschlange mit bestmöglicher Leistung zugeordnet, und es erfolgt keine Priorisierung.

Schritt 6: Klicken Sie auf Übernehmen. Die Seite Schnittstelleneinstellungen wird erneut geöffnet, und der bearbeitete Port wird angezeigt.