Ziel

Multicast-Router-Ports (MRouter) sind Ports, die mit einem Multicast-Router verbunden sind. Die MRouter-Portnummern sind im Switch enthalten, wenn er Multicast-Streams und IGMP/MLD-Registrierungsmeldungen (Internet Group Management Protocol/Multicast Listener Discovery) weiterleitet. Dies ist für den Multicast-Router unerlässlich, um Multicast-Streams weiterzuleiten und Registrierungsnachrichten an andere Subnetze weiterzuleiten.

Vor der Konfiguration der Multicast-Router-Ports müssen VLANs erstellt werden. Informationen zum Erstellen eines neuen VLAN finden Sie im Artikel VLAN Creation on Sx500 Series Stackable Switches.

In diesem Artikel wird die Konfiguration der Multicast-Router-Ports auf dem Switch erläutert.

Anwendbare Geräte

· Stackable Switches der Serie Sx500

Softwareversion

· 1.3.0.62

Konfiguration von Multicast-Router-Ports

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Multicast > Multicast Router Port aus. Die Seite Multicast Router Port wird geöffnet:

Schritt 2: Wählen Sie im ersten Dropdown-Menü rechts neben Filter (Filter) die VLAN-ID für die beschriebenen Router-Ports aus.

Schritt 3: Wählen Sie im zweiten Dropdown-Menü rechts neben Filter die IP-Version aus, um Multicast Router zu unterstützen.

Schritt 4: Wählen Sie im dritten Dropdown-Menü rechts neben Filter den Schnittstellentyp aus, um Ports oder LAGs anzuzeigen.

· Port - Zeigt die einzelnen Ports des Switches an.

· LAG: gibt die Link Aggregation Group (LAG) des Switches an. Eine LAG besteht aus mehreren Ports. Wenn Multicast als LAG konfiguriert ist, werden alle Ports in der LAG konfiguriert.

Schritt 5: Klicken Sie auf Go, um die Schnittstellen anzuzeigen, die den Abfragekriterien entsprechen.

Schritt 6: Klicken Sie für jeden Port bzw. jede LAG auf den Zuordnungstyp der einzelnen Ports bzw. LAG von den folgenden Optionen:

· Statisch - Der Multicast-Router-Port ist statisch konfiguriert.

· Dynamisch - Der Multicast-Router-Port wird dynamisch durch eine MLD-/IGMP-Abfrage konfiguriert. Um das dynamische Lernen der Multicast-Router-Ports zu aktivieren, gehen Sie zu Multicast > IGMP Snooping und Multicast > MLD Snooping.

· Unzulässig: Der Port sollte nicht als Multicast-Router-Port konfiguriert werden, selbst wenn IGMP- oder MLD-Abfragen an diesem Port empfangen werden. Wenn MRouter-Ports an diesem Port automatisch erkannt werden, ist die Konfiguration nicht erfolgreich.

· None (Keine) - Port ist derzeit kein Multicast-Router-Port.

Schritt 7: Klicken Sie auf Apply, um die Switch-Einstellungen zu aktualisieren.