Ziel

DHCP ist ein Dienst, der auf der Anwendungsebene des TCP/IP-Protokoll-Stacks ausgeführt wird, um DHCP-Clients dynamisch IP-Adressen zuzuweisen und DHCP-Clients TCP/IP-Konfigurationsinformationen zuzuweisen. DHCP-Snooping ist eine Sicherheitsfunktion, die als Firewall zwischen nicht vertrauenswürdigen Hosts und vertrauenswürdigen DHCP-Servern fungiert. Snooping verhindert falsche DHCP-Antworten und überwacht Clients. Sie können Man-in-the-Middle-Angriffe verhindern und Hostgeräte authentifizieren. Die DHCP-Snooping-Binding-Datenbank wird auch von IP Source Guard und ARP Inspection verwendet. In Layer-3-Switches können DHCP-Relay und -Snooping auf jeder Schnittstelle mit einer IP-Adresse und in VLANs mit oder ohne IP-Adresse aktiviert werden.

In diesem Artikel wird die Konfiguration der DHCP-Eigenschaften auf einem Stackable Switch der Serie Sx500 erläutert. Dies erleichtert auch die Konfiguration von DHCP Snooping und DHCP Relay.

Anwendbare Geräte

· Stackable Switches der Serie Sx500

Softwareversion

· v1.2.7.76

Konfigurieren von DHCP-Eigenschaften

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie IP Configuration > DHCP Snooping/Relay > Properties aus. Die Seite Eigenschaften wird geöffnet:

Schritt 2: (Optional) Aktivieren Sie im Feld Option 82 die Option Aktivieren, um Informationen zu Option 82 in Pakete einzufügen. Dieses Feld ist standardmäßig deaktiviert.

DHCP-Nachrichten sind Broadcast-Nachrichten, die nicht von einem Netzwerk in ein anderes übertragen werden können. Ein DHCP-Relay leitet die Broadcast-Nachrichten an ein anderes Netzwerk weiter. Option 82 wird hinzugefügt, um dem Routing-Netzwerk zusätzliche Informationen über den Client bereitzustellen. Option 82 ist nicht erforderlich, wenn DHCP-Relay aktiviert ist. Wenn Sie jedoch einen externen Agenten für die DHCP-Weiterleitung verwenden, muss Option 82 aktiviert sein (transparentes DHCP-Relay). Option 82 unterstützt den Router bei der Auswahl des Clients aus dem Netzwerkpool.

Schritt 3: (Optional) Aktivieren Sie im Feld DHCP Relay (DHCP-Relay) die Option Enable (Aktivieren), um die DHCP-Relay-Funktion zu aktivieren. Dieses Feld ist standardmäßig deaktiviert.

Schritt 4: Aktivieren Sie im Feld DHCP Snooping status die Option Enable (Aktivieren), um DHCP Snooping zu aktivieren. Die folgenden Optionen können nur konfiguriert werden, wenn Sie das Snooping aktivieren.

Schritt 5: (Optional) Aktivieren Sie im Feld "Option 82 Pass Through" die Option Enable, um Pakete von einer nicht vertrauenswürdigen Quelle zu aktivieren, die über Option 82-Informationen verfügen. Die Pakete von vertrauenswürdigen Schnittstellen werden immer weitergeleitet.

Schritt 6: (Optional) Aktivieren Sie im Feld Verify MAC Address (MAC-Adresse überprüfen) die Option Enable (Aktivieren), um das Gerät zu zwingen zu überprüfen, ob die Quell-MAC-Adresse des Layer-2-Headers mit der Client-Hardwareadresse übereinstimmt oder nicht.

Schritt 7: Aktivieren Sie im Feld Backup-Datenbank die Option Aktivieren, um die DHCP-Snooping-Binding-Datenbank im Flash-Speicher des Geräts zu sichern.

Schritt 8: Geben Sie im Feld Backup Database Update Interval (Intervall für das Aktualisieren der Backup-Datenbank) das Intervall ein, in dem die DHCP-Snooping-Binding-Datenbank gesichert wird, wenn die Backup-Datenbank aktiviert ist. Der Bereich liegt zwischen 600 und 86400 Sekunden. Der Standardwert ist 1200 Sekunden.

Schritt 9: Klicken Sie auf Apply, um die Einstellungen auf die aktuelle Konfigurationsdatei anzuwenden.

Hinzufügen eines DHCP-Servers zur DHCP-Relay-Tabelle

Schritt 10: Klicken Sie auf Hinzufügen, um einen DHCP-Server zu definieren. Der DHCP-Server weist eine IP-Adressdatenbank zu und verwaltet diese. In der Regel ist der DHCP-Server ein Router. Das Fenster DHCP-Server hinzufügen wird angezeigt.

Schritt 11: Geben Sie die IP-Adresse des DHCP-Servers im Feld IP Address (IP-Adresse des DHCP-Servers) ein.

Schritt 12: Klicken Sie auf Übernehmen. Die Einstellungen werden in die aktuelle Konfigurationsdatei geschrieben.