Ziel

Das Domain Name System (DNS) übersetzt Namen von Websites in die IP-Adresse des Servers, der die Website hostet. Auf dem Switch können mehrere DNS-Server konfiguriert werden, um IP-Adressen aufzulösen. Der Switch speichert häufig abgefragte Domänennamen, die von den DNS-Servern erfasst wurden, in einem lokalen DNS-Cache. Bis zu 64 statische Adressen, 64 dynamische Adressen und ein zusätzlicher dynamischer Eintrag für jede IP-Adresse, die vom DHCP auf dem Switch konfiguriert wurde, können gespeichert werden. Der Switch versucht zunächst, den Domänennamen statischen Einträgen zuzuordnen, diese dann, wenn sie nicht erfolgreich waren, dynamischen Einträgen, und fordert dann die konfigurierten DNS-Server an, wenn sie sie nicht in den zugeordneten Adressen finden konnten.

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die Host-Zuordnung auf Stackable Switches der Serie Sx500 einrichten, sodass bekannte Domänennamen den entsprechenden Servern zugeordnet werden können.

Anwendbare Geräte

· Stackable Switches der Serie Sx500

Softwareversion

· v1.2.7.76

Zuordnung des Setup-Hosts

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie IP Configuration > Domain Name System > Host Mapping aus. Die Seite Hostzuordnung wird geöffnet.

Schritt 2: Um eine Hostzuordnung hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen. Die Seite Host-Zuordnung hinzufügen wird geöffnet.

Schritt 3: Klicken Sie im Feld IP Version (IP-Version) entweder auf das Optionsfeld Version 4 oder das Optionsfeld Version 6, basierend auf dem Typ der Host-IP-Adresse (IPv4 oder IPv6).

Hinweis: Wenn die IPv6-Schnittstelle nicht aktiviert ist, können Sie die Option für Version 6 möglicherweise nicht verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Artikel IPv6 Interface Configuration on Sx500 Series Stackable Switches.

Schritt 4: Wenn IPv6 in Schritt 3 ausgewählt ist, klicken Sie auf eines der Optionsfelder IPv6-Adresstyp.

· Link Local (Lokale Verbindung) - Die IPv6-Adresse identifiziert Hosts in einer einzelnen Netzwerkverbindung. Eine lokale Adresse einer Verbindung ist nicht routbar und kann nur für die Kommunikation im lokalen Netzwerk verwendet werden.

· Global - Die IPv6-Adresse ist ein globaler Unicast-IPv6-Typ, der von anderen Netzwerken aus sichtbar und erreichbar ist.

Schritt 5: Wenn Link Local (Lokale Verbindung) für den IPv6-Adresstyp ausgewählt ist, wählen Sie die Schnittstelle aus, an die die lokale Schnittstelle angeschlossen ist. Möglicherweise werden Präfixe aller verfügbaren Schnittstellen in der Liste angezeigt. Das Standardpräfix ist FE80, eine nicht routbare lokale Schnittstelle.

Schritt 6: Geben Sie im Feld Hostname einen gültigen Domänennamen mit bis zu 158 Zeichen ein.

Schritt 7: Geben Sie im Feld IP-Adresse die IP-Adresse des Hosts ein. Dieser IP-Adresseneintrag hängt davon ab, auf welche IP-Version im Feld IP Version geklickt wurde.

Wenn Sie in Schritt 3 auf Version 6 geklickt haben, können Sie bis zu vier IP-Adressen (eine aktive und drei Backup-Adressen) eingeben. Sie haben diese Option in IPv4 nicht.Hinweis:

Schritt 8: Klicken Sie unten im Fenster auf Übernehmen, um die Einstellungen zu speichern. Die Einstellungen werden angewendet.

Schritt 9: (Optional) Um einen Hostnamen zu löschen, überprüfen Sie einen Hostnamen und klicken Sie auf Durch diese Aktion werden die gesamte erstellte Tabelle sowie die Backup-IP-Adressen gelöscht. Löschen.