Ziel

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ist ein Dienst, der auf der Anwendungsebene des TCP/IP-Protokoll-Stacks ausgeführt wird, um DHCP-Clients dynamisch IP-Adressen zuzuweisen und DHCP-Clients TCP/IP-Konfigurationsinformationen zuzuweisen. DHCP-Nachrichten sind Broadcast-Nachrichten, die nicht von einem Netzwerk in ein anderes übertragen werden können. Die DHCP-Schnittstelleneinstellung erfordert die Konfiguration des DHCP-Relay und des DHCP-Snoopings, die nachfolgend erläutert werden.

DHCP Relay leitet die Broadcast-Nachrichten an ein anderes Netzwerk weiter. Option 82 wird hinzugefügt, um dem Routing-Netzwerk zusätzliche Informationen über den Client bereitzustellen.

DHCP-Snooping hilft bei der Identifizierung vertrauenswürdiger und nicht vertrauenswürdiger Schnittstellen. Es verhindert falsche DHCP-Antworten. In Layer-3-Switches können DHCP-Relay und -Snooping auf jeder Schnittstelle mit einer IP-Adresse und im VLAN mit oder ohne IP-Adresse aktiviert werden.

In diesem Dokument wird erläutert, wie die DHCP-Schnittstelleneinstellungen auf Stackable Switches der Serie Sx500 konfiguriert werden. Die folgenden Konfigurationen müssen abgeschlossen werden, bevor diese Konfiguration abgeschlossen ist.

1. VLAN konfigurieren; finden Sie im Artikel VLAN Creation on Sx500 Series Stackable Switches für diese Konfiguration.

2. Konfigurieren der DHCP-Eigenschaften finden Sie im Artikel Konfiguration der DHCP-Eigenschaften auf stapelbaren Switches der Serie SX500 für diese Konfiguration.

Anwendbare Geräte

- Stackable Switches der Serie Sx500

Softwareversion

- 1,3 0,62

Konfigurieren der DHCP-Schnittstelleneinstellungen

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, um IP-Konfiguration >DHCP > Interface Settings auszuwählen. Die Seite Schnittstelleneinstellungen wird geöffnet:

Schnittstelle hinzufügen

Schritt 1: Klicken Sie auf Hinzufügen, um eine Schnittstellenkonfiguration hinzuzufügen. Ein neues Fenster wird wie folgt angezeigt:

Schritt 2: Klicken Sie im Feld Schnittstelle auf das Optionsfeld für den Schnittstellentyp, den Sie konfigurieren möchten. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Einheit/Steckplatz und Port - Die Einheit identifiziert den Switch, ob er im Stack aktiv ist oder Mitglied ist. Gerät 1 ist aktiv, Einheit 2 ist Mitglied.  Der Steckplatz identifiziert, welcher Switch an welchen Steckplatz angeschlossen ist. Steckplatz 1 ist SF500 und Steckplatz 2 ist SG500. Wählen Sie die gewünschte Option aus den Dropdown-Listen Einheit/Steckplatz und Port aus. Wenn Sie mit den verwendeten Begriffen nicht vertraut sind, lesen Sie Cisco Business: Glossar neuer Begriffe

- LAG (LAG): Wählen Sie die gewünschte LAG aus der Dropdown-Liste aus. Eine Link Aggregate Group (LAG) dient zum Verbinden mehrerer Ports. LAGs vervielfachen die Bandbreite, erhöhen die Portflexibilität und bieten Verbindungsredundanz zwischen zwei Geräten, um die Port-Nutzung zu optimieren.

- VLAN: Wählen Sie das gewünschte VLAN aus der VLAN-Dropdown-Liste aus.

Ein VLAN ermöglicht es einer Gruppe von Hosts, unabhängig von ihrem Standort so zu kommunizieren, als ob sie sich im physischen Netzwerk befinden.

Schritt 3: (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen DHCP Relay, um DHCP Relay im VLAN zu aktivieren.

Schritt 4: (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen DHCP Snooping, um DHCP Snooping im VLAN zu aktivieren.

Schritt 5: Klicken Sie auf Apply, um die Änderungen zu speichern. Die Änderungen werden in der Tabelle angezeigt.

Schnittstelle löschen

Schritt 1: Aktivieren Sie die gewünschte Schnittstelle, die Sie aus der DHCP-Schnittstellentabelle löschen möchten, und klicken Sie auf Löschen.