Ziel

Die Überlastung eines Netzknotens erfolgt dann, wenn der Eingang des Knotens höher als der Ausgang ist. Wenn ein Absenderknoten die Überlastung eines entfernten Knotens bemerkt, verwendet der Absender einen Langsamstartalgorithmus. Slow Start ist ein Mechanismus, der verwendet wird, um die Übertragungsrate eines Knotens zu steuern. Diese Rate wird durch die Rückgaberate der Bestätigungen vom Empfänger bestimmt. Wenn mehrere Senderknoten den Slow-Start-Algorithmus verwenden, neigen sie dazu, die Senderaten zu synchronisieren, was zu einer ineffizienten Bandbreitennutzung führt. Zur Vermeidung dieses Problems, das als globale TCP-Synchronisierung bezeichnet wird, wird die TCP-Überlastungsvermeidung verwendet. Die TCP-Überlastungsvermeidung verlangsamt das Übertragungsfenster um die Hälfte. Dies wird in Verbindung mit einem langsamen Start verwendet, sodass die Übertragungsrate mit optimalem Tempo verläuft.

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die TCP-Überlastungsvermeidung auf den Managed Switches der Serie 300 aktivieren.

Unterstützte Geräte

- SF/SG Managed Switches der Serie 300

Software-Version

- 1.3.0.62

TCP-Überlastungsvermeidung

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Quality of Service > General > TCP Congestion Avoidance (Servicequalität > Allgemein > TCP-Überlastungsvermeidung). Die Seite TCP-Überlastungsvermeidung wird geöffnet:

Schritt 2: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktivieren im Feld TCP-Überlastungsvermeidung.

Schritt 3: Klicken Sie auf Apply (Anwenden). Das Fenster TCP-Überlastungsvermeidung aktivieren wird angezeigt.

Schritt 4: Klicken Sie auf OK. Die TCP-Überlastungsvermeidung ist aktiviert.