Ziel

Telnet ist standardmäßig deaktiviert. Sie muss über das webbasierte Switch-Konfigurationsprogramm oder die Konsolenschnittstelle und eine serielle Kabelverbindung aktiviert werden. Ziel dieses Dokuments ist es, Benutzern die Nutzung von Telnet zu ermöglichen.

Anwendbare Geräte

- SF 300-08

- SF 302-08

- SF 302-08MP

- SF 302-08P

- SF 300-24

- SF 300-24P

- SF 300-48

- SF 300-48P

- SG 300-10

- SG 300-10MP

- SG 300-10P

- SG 300-20

- SG 300-28

- SG300-28P

- SG 300-52

Herstellen einer Verbindung über Telnet (Windows)

1. Wählen Sie Start > Ausführen.

2. Geben Sie CMD in das Feld Öffnen ein, und drücken Sie die Eingabetaste.

3. Geben Sie telnet, ein Leerzeichen und die IP-Adresse des Switches ein. Beispiel: c:>Telnet 192.168.1.114

4. Drücken Sie die Eingabetaste. Die Anmeldung wird angezeigt. Drücken Sie Strg-R, um die Menü-CLI-Anmeldung zu aktualisieren, oder um von einem anderen Fenster zur Menü-CLI-Anmeldung zu springen.

5. Geben Sie cisco (Standard) als Benutzernamen ein.

6. Geben Sie das Kennwort cisco (Standard) ein.

7. Drücken Sie die Eingabetaste.