Zusammenfassung

Die automatische DHCP-Konfiguration funktioniert nicht.

Identifiziertes Datum

14. April 2016

Auflösungsdatum

10. Februar 2017

Betroffene Produkte

Modell

Firmware-Version

SG300-10

1.3.7.18 (Laden Sie die aktuelle Version herunter)

Problembeschreibung

Die automatische DHCP-Konfiguration funktioniert nicht, wenn versucht wird, die Firmware aller 16 Switches zu aktualisieren.

Auflösung

Konfigurieren Sie die Funktion für die automatische DHCP-Konfiguration, und verwenden Sie die Hex-Zeichenfolge Option 125, die den Firmware-Pfad und den Dateinamen enthält. Zusätzlich sollte die Hexadezimalzeichenfolge die folgenden Felder enthalten:

- Enterprise-Nummer

- Option 125 Datenlänge

- Sub-Optionscode

- Länge der Sub-Option

- Daten zu Unteroptionen

Wenn Sie beispielsweise eine Datei aa.txt haben, wird die Option 125 Hex String 00-00-09-08-05-06-61-61-2E-74-78-74 verwendet, wenn:

- 00-00-00-09 - Enterprise Number (Cisco Value)

- 08 - Datenlänge Option 125

- 05 — Sub Option Code (Wert für Cisco Sx300/500)

- 06 — Länge der Sub-Option (6 in diesem Beispiel)

- 61-61-2E-74-78-74 — Daten der Sub-Option (Hex-Version des ASCII-Dateinamens aa.txt)