Ziel

Simple Network Time Protocol (SNTP) ist eine Anpassung des Network Time Protocol (NTP), das zur Synchronisierung von Computeruhren im Internet verwendet wird. Geräte, die miteinander vernetzt sind, müssen synchronisiert sein, damit sie effizient und effizient Echtzeitaktionen miteinander durchführen können. Hierzu muss dem Switch ein SNTP-Server hinzugefügt und ein SNTP-Authentifizierungsschlüssel konfiguriert werden. Ein Authentifizierungsschlüssel ermöglicht es einem Gerät, sich selbst mit einem SNTP-Server zu synchronisieren.

Weitere Informationen zum Hinzufügen eines SNTP-Servers finden Sie im Artikel Einen SNTP-Server für Managed Switches der Serie 300 hinzufügen.

In diesem Artikel wird erläutert, wie die SNTP-Authentifizierung für die Managed Switches der Serie 300 konfiguriert wird.

Anwendbare Geräte

· SG300-10PP

· SG300-10MPP

· SG300-28PP-R

SG300-28SFP-R

SF302-08MPP

· SF302-08PP

· SF300-24PP-R

· SF300-48PP-R

Softwareversion

· 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]

· 6.2.10.18 [Alle anderen zutreffenden Geräte]

SNTP-Authentifizierung

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Administration > Time Settings > SNTP Authentication aus. Die Seite SNTP Authentication wird geöffnet:

Schritt 2: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktivieren im Feld SNTP Authentication (SNTP-Authentifizierung), um die Authentifizierung einer SNTP-Sitzung zwischen dem Switch und einem SNTP-Server zu erfordern.

Schritt 3: Klicken Sie auf Übernehmen.

Schritt 4: Klicken Sie auf Hinzufügen, um einen Authentifizierungsschlüssel hinzuzufügen. Das Fenster SNTP-Authentifizierung hinzufügen wird angezeigt.

Schritt 5: Geben Sie im Feld Authentifizierungsschlüssel die Nummer ein, die zur internen Identifizierung des SNTP-Authentifizierungsschlüssels verwendet wird.

Schritt 6: Klicken Sie im Feld Authentifizierungsschlüssel auf das Optionsfeld für den gewünschten Schlüsseltyp. Der SNTP-Server muss diesen Schlüssel senden, damit der Switch ihn synchronisieren kann.

· Benutzerdefiniert (verschlüsselt) - Geben Sie den Schlüssel im verschlüsselten Format ein.

· Benutzerdefiniert (Nur-Text) - Geben Sie den Schlüssel im Textformat ein.

Schritt 7: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktivieren im Feld Trusted Key (Vertrauenswürdiger Schlüssel), damit der Switch Synchronisierungsinformationen nur von einem SNTP-Server erhalten kann, der den definierten Authentifizierungsschlüssel verwendet.

Schritt 8: Klicken Sie auf Übernehmen. Der SNTP-Authentifizierungsschlüssel wird konfiguriert.

Schritt 9: (Optional) Um einen SNTP-Authentifizierungsschlüssel zu bearbeiten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen der STNP-Authentifizierung, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten. Die Seite Bearbeiten wird geöffnet.

Schritt 10: (Optional) Bearbeiten Sie die zu konfigurierende Einstellung. Das SNTP sendet den Authentifizierungsschlüssel, mit dem der Switch synchronisiert werden soll.

· Benutzerdefiniert (verschlüsselt) - Geben Sie den Schlüssel im verschlüsselten Format ein.

· Benutzerdefiniert (Nur-Text) - Geben Sie den Schlüssel im Textformat ein.

· Trusted Key (Vertrauenswürdiger Schlüssel): Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, das den Switch deaktiviert, um Synchronisierungsinformationen nur von einem SNTP-Server zu erhalten, der den definierten Authentifizierungsschlüssel verwendet.

Schritt 11: (Optional) Um einen SNTP-Authentifizierungsschlüssel zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen des zu löschenden SNTP-Authentifizierungsschlüssels, und klicken Sie auf Löschen.