Ziel

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ist eine Technologie, die IP-Adressen automatisch für Hosts in einem Netzwerk konfiguriert. DHCP Relay ist eine Funktion, die von einem Switch (auch Relay Agent genannt) verwendet wird, um die DHCP-Kommunikation zwischen Hosts und Remote-DHCP-Servern zu ermöglichen, die sich nicht im gleichen Netzwerk befinden. Wenn ein Client einen DHCP-Broadcast für eine IP-Adresse sendet, leitet der Relay-Agent die Anforderung an das Subnetz weiter, in dem sich der Remote-DHCP-Server befindet. Die Seite "Eigenschaften" wird verwendet, um DHCP-Relay global zu aktivieren und eine Verbindung zwischen dem Switch und einem Remote-DHCP-Server herzustellen. Auf der Seite Schnittstelleneinstellungen wird DHCP Relay für angegebene Schnittstellen aktiviert.

In diesem Artikel wird erläutert, wie DHCP Relay für die Managed Switches der Serie 300 konfiguriert wird.

Anwendbare Geräte

· Managed Switches der Serie SF/SG 300

Softwareversion

· v1.2.7.76

DHCP-Relay-Konfiguration

Eigenschaften

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie IP Configuration > DHCP > Properties aus. Die Seite Eigenschaften wird geöffnet:

Schritt 2: (Optional) Aktivieren Sie im Feld Option 82 die Option Aktivieren, um Option 82 für DHCP-Pakete zu aktivieren. Option 82 dient zum Schutz des Switches vor Angriffen wie IP- und MAC-Adressen-Spoofing. Option 82 liefert Informationen über den Standort des DHCP-Clients, indem die Circuit-ID (Schnittstellenname, an der der DHCP-Client angeschlossen ist, und der VLAN-Name, der der Schnittstelle entspricht) und die Remote-ID (MAC-Adresse des Switches) in den Paket-Header des DHCP-Pakets eingefügt werden. Der DHCP-Server verwendet diese Informationen dann, um eine IP-Adresse zuzuweisen.

Schritt 3: Aktivieren Sie im DHCP Relay-Feld Enable (Aktivieren), um DHCP Relay auf dem Switch global zu aktivieren.

Schritt 4: Klicken Sie auf Speichern. DHCP Relay wird auf dem Switch konfiguriert.

Schritt 5: Klicken Sie auf Hinzufügen, um einen Pfad vom Switch zum DHCP-Server einzurichten. Das Fenster DHCP-Server hinzufügen wird angezeigt.

Im Feld IP-Version wird die IP-Version des DHCP-Servers angezeigt. Die 300 Switches unterstützen derzeit nur DHCP-Relay zu IPv4-DHCP-Servern.

Schritt 6: Geben Sie die IP-Adresse des DHCP-Servers in das Feld IP-Adresse des DHCP-Servers ein.

Schritt 7: Klicken Sie auf Übernehmen. Der DHCP-Server ist für die Verwendung der DHCP Relay Server Table konfiguriert.

DHCP-Relay-Schnittstellen

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie IP Configuration > DHCP > Interface Settings (IP-Konfiguration > DHCP > Schnittstelleneinstellungen). Die Seite Schnittstelleneinstellungen wird geöffnet:

Schritt 2: Klicken Sie auf Hinzufügen, um eine Schnittstelle zu konfigurieren, die DHCP-Relay zulässt. Das Fenster DHCP-Snooping-VLAN hinzufügen wird angezeigt.

Schritt 3: Wählen Sie eine Schnittstelle aus der Dropdown-Liste Interface (Schnittstelle) aus.

Schritt 4: Aktivieren Sie Aktivieren im DHCP Relay-Feld, um DHCP Relay auf der angegebenen Schnittstelle zu aktivieren. Im Layer-2-Modus unterstützt der Switch nur DHCP-Relay auf VLANs. Im Layer-3-Modus unterstützt der Switch DHCP-Relay für Ports, LAGs und VLANS.

Schritt 5: Klicken Sie auf Übernehmen. DHCP Relay ist auf der Schnittstelle aktiviert.