Ziel

Die Tabelle für dynamische Adressen enthält alle MAC-Adressen, die vom eingehenden Datenverkehr zum Switch bezogen werden. Wenn die Zieladresse für einen eingehenden Datenverkehr in der Datenbank gefunden wird, wird das Paket direkt an den Port und nicht an alle Ports gesendet. Diese Tabelle kann nicht jede MAC-Adresse enthalten. Um die Tabelle zu erhalten, wird daher eine Adresse gelöscht, wenn während eines bestimmten Zeitraums kein Datenverkehr von einer dynamischen MAC-Adresse empfangen wird. Dieses Mal wird "Aging Time" genannt.

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die Alterungszeit für Managed Switches der Serien 200 und 300 festlegen.

Anwendbare Geräte

· Managed Switches der Serien SF/SG 200 und SF/SG 300

Softwareversion

· 1.3.0.62

Dynamische Zeiteinrichtung

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie MAC Address Tables > Dynamic Address Settings (MAC-Adresstabellen > Dynamic Address Settings) aus. Die Seite "Dynamic Address Settings" wird geöffnet:

Schritt 2: Geben Sie im Feld Aging Time (Aging Time) eine Zeit in Sekunden ein, die zum Berechnen einer Alterungszeit verwendet wird. Die Alterungszeit liegt zwischen dem eingegebenen Wert und dem doppelten Wert minus 1. Wenn Sie 200 Sekunden eingegeben haben, liegt die Alterungszeit zwischen 200 und 399 Sekunden.

Schritt 3: Klicken Sie auf Apply, um die Konfiguration zu speichern.