Ziel

Ein Domain Name System (DNS) wandelt vollqualifizierte Domänennamen (FQDNs) in IP-Adressen um. Dies ist hilfreich, da sich Domänennamen leichter merken lassen als IP-Adressen. Mit den Managed Switches der Serien 200 und 300 können Sie einen DNS-Server hinzufügen, d. h. der Switch agiert als DNS-Client. In diesem Artikel wird die Konfiguration eines DNS-Servers auf den Managed Switches der Serien 200 und 300 erläutert.

Unterstützte Geräte

・ Managed Switches der Serien SF/SG 200 und SF/SG 300

Software-Version

・ v1.2.7.76

DNS-Serverkonfiguration

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie IP Configuration > Domain Name System > DNS Servers aus. Die Seite DNS-Server wird geöffnet.

Schritt 2: Aktivieren Sie im DNS-Feld das Kontrollkästchen Aktivieren, damit der Switch DNS-Namen über einen DNS-Server in IP-Adressen auflösen kann.

Schritt 3: Geben Sie optional in das Feld "Default Domain Name" (Standard-Domänenname) den Standardnamen ein. Dieser Name wird am Ende eines nicht vollständig qualifizierten Domänennamens hinzugefügt, um ihn zu vollqualifizierten Domänennamen zu machen.

Schritt 4: Klicken Sie auf Apply, um die Standard-DNS-Serverkonfiguration zu speichern.

Schritt 5: Um einen DNS-Server hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen. Das Fenster DNS-Server hinzufügen wird angezeigt.

Schritt 6: Klicken Sie im Feld IP Version (IP-Version) auf die IP-Version des DNS-Servers. Folgende Optionen sind verfügbar:

・ Version 6 - Mit dieser Option können Sie eine IPv6-Adresse eingeben.

・ Version 4 - Mit dieser Option können Sie eine IPv4-Adresse eingeben.

Hinweis: Das Optionsfeld IPv6 ist nur verfügbar, wenn eine IPv6-Adresse für den Switch konfiguriert wurde.

Schritt 7. Wenn Sie in Schritt 6 Version 6 als IP-Adressversion ausgewählt haben, klicken Sie im Feld IPv6-Adresstyp auf den Typ der IPv6-Adresse. Folgende Optionen sind verfügbar:

・ Link Local (Lokale Verbindung) - Eine IPv6-Adresse, die nur Hosts auf einer einzelnen Netzwerkverbindung identifiziert.

・ Global - Eine IPv6-Adresse, die von anderen Netzwerken aus erreichbar ist.

Schritt 8: Wenn Sie als IPv6-Adresstyp Link Local (Lokale Verbindung) ausgewählt haben, wählen Sie in der Dropdown-Liste Link Local Interface (Lokale Verbindung) die entsprechende Schnittstelle aus.

Schritt 9. Geben Sie im Feld "DNS Server IP Address" (IP-Adresse des DNS-Servers) die IP-Adresse des DNS-Servers ein.

Schritt 10. Aktivieren Sie im Feld DNS Server State (DNS-Serverstatus) das Kontrollkästchen Active (Aktiv), um den DNS-Server zu aktivieren.

Schritt 11. Klicken Sie auf Apply, um die Konfiguration zu speichern.

Schritt 12. (Optional) Um einen Eintrag in der DNS-Servertabelle zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen des Eintrags, den Sie löschen möchten, und klicken Sie auf Löschen.