Ziel

Die Hostzuordnung dient dazu, einem Domänennamen eine bestimmte IP-Adresse zuzuweisen. Bei der Host-Zuordnung prüft der Switch zunächst die Einträge im Domain Name System (DNS) mit zugewiesener statischer IP-Adresse, was die Gesamtleistung des Switches erhöht. Außerdem können Sie mit Host Mapping einem bestimmten Gerät in Ihrem Netzwerk eine statische IP-Adresse zuordnen, damit dieses Gerät für die verschiedenen Benutzer in Ihrem Netzwerk leicht zu finden ist.

In diesem Artikel wird die Konfiguration der Host-Zuordnung auf den Managed Switches der Serien 200 und 300 erläutert.

Unterstützte Geräte

・ Managed Switches der Serien SF/SG 200 und SF/SG 300

Software-Version

・ v1.2.7.76

Konfiguration der Hostzuordnung

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie IP Configuration > Domain Name System > Host Mapping aus. Die Seite Host Mapping (Hostzuordnung) wird geöffnet:

Schritt 2: Klicken Sie auf Hinzufügen. Das Fenster Host-Zuordnung hinzufügen wird angezeigt.

Schritt 3: Klicken Sie im Feld IP Version (IP-Version) auf die IP-Version des Hosts, der zugeordnet werden soll. Folgende Optionen sind verfügbar:

・ Version 6 - Ermöglicht Ihnen die Eingabe einer IPv6-Adresse. Fahren Sie bei Auswahl dieser Option mit Schritt 4 fort.

・ Version 4 - Ermöglicht Ihnen die Eingabe einer IPv4-Adresse. Wenn Sie diese Option verwenden, fahren Sie mit Schritt 6 fort.

Hinweis: Das Optionsfeld IPv6 ist nur verfügbar, wenn auf dem Switch eine IPv6-Adresse konfiguriert ist.

Schritt 4: Wenn Sie in Schritt 3 Version 6 als IP-Adressversion ausgewählt haben, klicken Sie im Feld IPv6-Adresstyp auf den Typ der IPv6-Adresse. Folgende Optionen sind verfügbar:

・ Link Local (Lokale Verbindung) - Eine IPv6-Adresse, die nur Hosts auf einer einzelnen Netzwerkverbindung identifiziert. Fahren Sie bei Auswahl dieser Option mit Schritt 5 fort.

・ Global - eine IPv6-Adresse, die von anderen Netzwerken aus erreichbar ist. Wenn Sie diese Option verwenden, fahren Sie mit Schritt 6 fort.

Schritt 5: Wenn Sie in Schritt 4 als IPv6-Adresstyp Link Local (Lokale Schnittstelle verknüpfen) ausgewählt haben, wählen Sie in der Dropdown-Liste Link Local Interface (Lokale Schnittstelle verknüpfen) die entsprechende Schnittstelle aus.

Schritt 6: Geben Sie im Feld Hostname den Namen ein, der den zugeordneten Host identifiziert.

Schritt 7. Geben Sie die IP-Adresse des zugeordneten Hosts in das Feld IP-Adresse ein.

Hinweis: Wenn Sie IPv6 als Version der IP-Adresse auswählen, können Sie bis zu vier IPv6-Adressen hinzufügen.

Schritt 8: Klicken Sie auf Apply, um die Konfiguration zu speichern.

Schritt 9. (Optional) Um einen Eintrag in der Host-Zuordnungstabelle zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen des Eintrags, den Sie löschen möchten, und klicken Sie auf Löschen.