Ziel

Firmware ist das Programm, das den Betrieb und die Funktionalität des Switches steuert. Die aktualisierte Firmware bietet erweiterte Sicherheit, neue Funktionen, Fehlerbehebungen und Leistungs-Upgrades.

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie die Firmware auf den Managed Switches der Serien 200 und 300 mithilfe des Webschnittstellen-Uploaders (HTTP/HTTPS) aktualisieren.

Unterstützte Geräte

- SF/SG Managed Switches der Serie 200

- SF/SG Managed Switches der Serie 300

URL für Software-Download

- Managed Switches der Serie 200

- Managed Switches der Serie 300

Hinweis: Laden Sie unbedingt die neueste Firmware-Version herunter.

Firmware/Sprache aktualisieren/sichern

Installieren der Firmware-/Sprachdatei

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurations-Dienstprogramm an, und wählen Sie Administration > File Management > Upgrade/Backup Firmware/Language. Die Seite Upgrade/Backup Firmware/Sprache wird geöffnet:

Schritt 2: Klicken Sie im Feld Übertragungsmethode auf das Optionsfeld über HTTP/HTTPS.

Schritt 3: Klicken Sie im Feld Aktion speichern auf das Optionsfeld Aktualisieren.

Hinweis: Die Sicherungsaktion ist nur über die TFTP-Übertragungsmethode zulässig.

Schritt 4: Klicken Sie im Feld Dateityp auf das Optionsfeld für den zu aktualisierenden Dateityp.

Die verfügbaren Optionen sind wie folgt definiert:

- Firmware-Image - Die Firmware muss aktualisiert werden. Firmware ist das Programm, das den Betrieb und die Funktionalität des Switches steuert. Die Firmware wird auch als Image bezeichnet.

- Sprachdatei — Die Sprachdatei wird aktualisiert. Die Sprachdatei ist das Wörterbuch, in dem die Fenster in der ausgewählten Sprache angezeigt werden können.

Schritt 5: Geben Sie einen Dateipfad ein, oder klicken Sie auf Durchsuchen..., und öffnen Sie die Firmware-/Sprachdatei.

Schritt 6: Klicken Sie auf Apply (Anwenden). Ein Warnfenster wird angezeigt.

Schritt 7. Klicken Sie auf OK. Ein Fortschrittsbalken wird für mehrere Minuten angezeigt.

Schritt 8: Nach einigen Minuten verschwindet die Fortschrittsanzeige. Es werden Statistiken und Fehler aus der Übertragung angezeigt. Wenn die Übertragung erfolgreich war, klicken Sie auf Fertig.

Aktive Firmware auswählen

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Administration > File > Management > Active Image aus. Die Seite Aktives Image wird geöffnet:

Schritt 2: Wählen Sie die gewünschte Firmware-Version aus der Dropdown-Liste Active Image After Reboot (Nach Neustart aktives Image) aus.

Schritt 3: Klicken Sie auf Apply, um die Firmware auszuwählen, die beim Neustart des Switches verwendet werden soll.

Neustarten des Switches

Damit die aktualisierte Firmware-Version angewendet werden kann, muss der Switch neu gestartet werden. Der Switch muss nicht neu gestartet werden, wenn es sich bei der aktualisierten Datei nur um eine Sprachdatei handelt.

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Administration > Reboot (Administration > Neustart). Die Seite Neustart wird geöffnet:

Schritt 2: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Startkonfigurationsdatei löschen, um die Startkonfiguration nach dem Neustart des Switches zu löschen. Wenn diese Option aktiviert ist, führt der Switch im Wesentlichen ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen durch, da sowohl die aktuelle als auch die Startkonfiguration beim Neustart gelöscht werden.

Schritt 3: Klicken Sie auf Reboot (Neu starten). Der Switch wird neu gestartet, und die aktualisierte Firmware wird angewendet.