Ziel

Der Timeout für Leerlaufsitzungen definiert die Zeit, zu der eine Sitzung im Leerlaufmodus verbleibt, bevor sie geschlossen wird. Wenn die Leerlaufzeitüberschreitung abläuft, wird der aktuelle Benutzer vom Gerät abgemeldet. Diese Leerlaufwerte sind wichtig, um den nicht autorisierten Zugriff auf eine offene Sitzung zu verhindern.

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie die Timeout-Werte für Leerlaufsitzungen auf den Managed Switches der Serien 200 und 300 konfigurieren.

Unterstützte Geräte

・ Managed Switches der Serie SF/SG 200

・SF/SG Managed Switches der Serie 300

Software-Version

•1.3.7.18

Timeout-Konfiguration für Leerlaufsitzung

Hinweis: Wenn Nie als Option aus einer der Dropdown-Listen ausgewählt wird, bleibt die entsprechende Sitzung geöffnet, bis sie vom Benutzer geschlossen wird.

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Administration > Idle Session Timeout (Verwaltung > Zeitüberschreitung bei Leerlaufsitzung). Die Seite Idle Session Timeout (Leerlaufsitzungs-Zeitüberschreitung) wird geöffnet:

Schritt 2: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste HTTP Session Timeout (HTTP-Sitzungstimeout) den Timeout-Wert in Minuten für eine HTTP-Sitzung aus. Wenn ein Browser länger als den angegebenen Timeout-Wert inaktiv bleibt, schließt der Switch die Sitzung.

Schritt 3: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste HTTPS Session Timeout (HTTPS-Sitzungstimeout) den Timeout-Wert in Minuten für eine HTTPS-Sitzung aus. Wenn ein Browser länger als den angegebenen Timeout-Wert inaktiv bleibt, schließt der Switch die Sitzung.

Schritt 4: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Console Session Timeout (Konsolensitzungstimeout) den Timeout-Wert in Minuten für eine Konsolensitzung aus. Wenn die Konsolensitzung länger als den angegebenen Timeoutwert inaktiv bleibt, wird die Sitzung vom Switch beendet.

Schritt 5: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Telnet Session Timeout (Telnet-Sitzungstimeout) den Timeout-Wert in Minuten für eine Telnet-Sitzung aus. Eine Telnet-Sitzung ist eine Remote-Verbindung zu einem bestimmten Netzwerk. Wenn die Telnet-Sitzung länger als den angegebenen Timeout-Wert inaktiv bleibt, schließt der Switch die Sitzung.

Schritt 6: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste SSH (Secure Shell) Session Timeout (SSH-Sitzungstimeout) den Timeoutwert in Minuten für eine SSH-Sitzung aus. Eine SSH-Sitzung ist eine Remote-Verbindung zu einem bestimmten Netzwerk, bietet jedoch im Gegensatz zu Telnet eine Verschlüsselung. Wenn die SSH-Sitzung länger als den angegebenen Timeout-Wert inaktiv bleibt, wird die Sitzung vom Switch geschlossen.

Schritt 7. Klicken Sie auf Apply, um die Konfiguration zu speichern.