Ziel

Die CPU-Auslastung ist ein Diagnosetool, das untersucht, welcher Anteil der CPU verwendet wird. Eine zu hohe CPU-Auslastung kann die Reaktionszeit Ihres Switches verlangsamen.

In diesem Dokument wird erläutert, wie die CPU-Auslastung auf den Managed Switches der Serien 200 und 300 verwendet wird.

Unterstützte Geräte

- Managed Switches der Serien SF/SG 200 und SF/SG 300

Software-Version

- v1.3.0.62

Aktivieren und Anzeigen der CPU-Auslastung

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Administration > Diagnostics > CPU Utilization (Verwaltung > Diagnose > CPU-Auslastung). Die Seite CPU-Auslastung wird geöffnet:

Schritt 2: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktivieren im Feld CPU Utilization (CPU-Auslastung), um die Informationen zur CPU-Auslastung zu bearbeiten.

Schritt 3: Klicken Sie auf ein Optionsfeld im Feld Aktualisierungsrate. Die Aktualisierungsrate ist die Zeit (in Sekunden), die vergeht, bevor die CPU-Statistiken aktualisiert werden. Für jedes Zeitintervall wird ein neues Beispiel erstellt.

Hinweis: Das Feld "CPU Input Rate" (CPU-Eingangsrate) zeigt die Rate der Input-Frames für die CPU pro Sekunde an.

Schritt 4: Klicken Sie auf Apply (Anwenden), um die neue Aktualisierungsrate anzuwenden und mit der CPU-Auslastung zu beginnen. Die CPU-Auslastung wird in einem Diagramm angezeigt, wobei die Y-Achse der prozentuale Auslastungsgrad und die X-Achse die Beispielnummer ist.