Ziele

ARP (Address Resolution Protocol) wird verwendet, um alle Geräte zu verfolgen, die direkt mit dem Switch verbunden sind. Der Switch unterhält eine ARP-Tabelle, die die IP- und MAC-Adresse jedes Geräts enthält, das mit dem Switch verbunden ist. Wenn ein Paket zu einem bestimmten Gerät geroutet werden muss, sucht der Switch in der ARP-Tabelle nach der IP-Adresse des Geräts, um die MAC-Adresse des Zielgeräts zu erhalten. Die ARP-Tabelle enthält nützliche Informationen zu den verschiedenen verbundenen Geräten. Falls der Switch nicht erkennen kann, ob ein Gerät angeschlossen ist, kann die ARP-Tabelle helfen, dieses Problem zu ermitteln. Sie können der ARP-Tabelle auch manuell Geräte hinzufügen. Dadurch wird die Sicherheit des Netzwerks erhöht, da Sie stets wissen, welche Geräte Teil der ARP-Tabelle sind.

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie ARP konfigurieren und wie Sie Geräte in der ARP-Tabelle der Managed Switches der Serien 200 und 300 anzeigen und hinzufügen.

Unterstützte Geräte

- Serien SF/SG 200 und SF/SG 300

Software-Version

- 1.3.0.62

ARP-Konfiguration

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie IP Configuration > ARP aus. Die ARP-Seite wird geöffnet:

Schritt 2: Geben Sie im Feld ARP Entry Age Out (ARP-Eintrag veraltet) die Zeit in Sekunden ein, nach der eine Adresse in der ARP-Tabelle verbleibt und nach der der Eintrag automatisch aus der ARP-Tabelle entfernt wird.

Schritt 3: Klicken Sie im Feld Clear ARP Table Entries (ARP-Tabelleneinträge löschen) auf eine der folgenden Optionen:

- All (Alle): Löscht dynamische und statische Einträge in der ARP-Tabelle.

- Dynamisch - Löscht nur dynamische Einträge in der ARP-Tabelle.

- Statisch - Löscht nur statische Einträge in der ARP-Tabelle.

- Normal Aged Out - Löscht dynamische Einträge basierend auf der ARP Entry Age Out-Zeit.

Schritt 4: Klicken Sie auf Apply (Anwenden).

ARP-Tabelle

In diesem Abschnitt werden die ARP-Tabelle und das Hinzufügen eines Eintrags erläutert.

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie IP Configuration > ARP aus. Die ARP-Seite wird geöffnet:

In der ARP-Tabelle werden Informationen zu den Geräten angezeigt, auf die der Switch Zugriff hat. Es gibt vier Parameter:

- Schnittstelle - Zeigt den Schnittstellentyp an, mit dem das Gerät verbunden ist.

- IP-Adresse - Zeigt die aktuelle IP-Adresse des Geräts an.

- MAC-Adresse - Zeigt die MAC-Adresse des Geräts an.

- Status - Zeigt an, ob das Gerät der ARP-Tabelle mit einer dynamischen oder statischen Adresse hinzugefügt wird.

Hinweis: Informationen zum Hinzufügen eines Eintrags in der ARP-Tabelle finden Sie im Unterabschnitt Add an Entry (Eintrag hinzufügen). Informationen zum Bearbeiten eines Eintrags in der ARP-Tabelle finden Sie im Unterabschnitt Eintrag bearbeiten.

Eintrag hinzufügen

Schritt 1: Klicken Sie auf Add, um der ARP-Tabelle einen Eintrag hinzuzufügen. Das Fenster ARP hinzufügen wird angezeigt.

Schritt 2: Klicken Sie im Feld Interface (Schnittstelle) auf eine der folgenden Optionen:

- Port - Diese Option ermöglicht die Auswahl eines bestimmten Ports. Wählen Sie den gewünschten Port aus der Dropdown-Liste aus.

- LAG: Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Link Aggregation Group (LAG) auswählen. Wählen Sie die gewünschte LAG aus der Dropdown-Liste aus.

- VLAN - Mit dieser Option können Sie ein bestimmtes Virtual Local Area Network (VLAN) auswählen. Wählen Sie das gewünschte VLAN aus der Dropdown-Liste aus.

Hinweis: Die im Feld "Interface" (Schnittstelle) angezeigten Optionen gelten nur für Switches mit aktiviertem Layer-3-Modus. Bei Switches mit nur Layer-2-Funktionalität wird das Schnittstellenfeld immer dem Standard-Management-VLAN zugewiesen.

Schritt 3: Geben Sie im Feld IP Address (IP-Adresse) die IP-Adresse des Geräts ein, das Sie der ARP-Tabelle hinzufügen möchten.

Schritt 4: Geben Sie im Feld MAC Address (MAC-Adresse) die MAC-Adresse des Geräts ein, das Sie der ARP-Tabelle hinzufügen möchten.

Schritt 5: Klicken Sie auf Apply, um die Konfiguration zu speichern.

Bearbeiten eines ARP-Eintrags

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie die Eigenschaften eines bestimmten ARP-Eintrags auf den Managed Switches der Serien 200 und 300 bearbeiten.

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie IP Configuration > ARP aus. Die ARP-Seite wird geöffnet:

Schritt 2: Aktivieren Sie im Abschnitt ARP-Tabelle das Kontrollkästchen des ARP-Eintrags, den Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie dann auf Bearbeiten. Das Fenster ARP bearbeiten wird angezeigt.

Schritt 3: Wählen Sie in der Dropdown-Liste "IP Address" (IP-Adresse) eine verfügbare IP-Adresse für das Gerät aus.

Schritt 4: Klicken Sie im Feld Status auf Dynamisch, wenn Sie eine dynamische IP-Adresse verwenden. Andernfalls klicken Sie auf Statisch, wenn der Eintrag mit einer statischen IP-Adresse hinzugefügt wird.

Schritt 5: Klicken Sie auf Apply, um die Konfiguration zu speichern.

Schritt 6. (Optional) Um einen ARP-Eintrag zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen des ARP-Eintrags, den Sie löschen möchten, und klicken Sie auf Löschen.