Zielsetzung:

Auf einem Netzwerk-Switch kann die Systemzeit vom Benutzer manuell, dynamisch von einem SNTP-Server aus oder vom PC aus, auf dem die mit Cisco verknüpfte grafische Benutzeroberfläche ausgeführt wird, synchronisiert werden. Wenn ein SNTP-Server ausgewählt wird, werden die manuellen Zeiteinstellungen überschrieben, wenn die Kommunikation mit dem Server hergestellt wird. Die Seite für die SNTP-Authentifizierung ermöglicht die Konfiguration der Schlüssel, die für die Verbindung mit einem SNTP-Server verwendet werden. Der Authentifizierungsschlüssel wird auf dem SNTP-Server in einem separaten Prozess erstellt, der vom verwendeten SNTP-Servertyp abhängt.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die SNTP-Authentifizierung auf den Switches der Serien SG200, SG300 und SG500 für die SNTP-Netzwerkzeitsynchronisierung aktivieren.

Hinweis: Um die SNTP-Authentifizierung zu aktivieren, muss der SNTP-Modus bereits ausgewählt sein. Weitere Informationen erhalten Sie unter Einstellen der Systemzeit auf dynamisch von einem SNTP-Server auf Managed Switches der Serien 200, 300 und 500.

Anwendbare Geräte:

· Cisco Small Business Managed Switches der Serie 200

· Cisco Small Business Managed Switches der Serie 300

· Cisco Small Business Managed Switches der Serie 500

Softwareversionen:

· 1.3.0.59

Einstellen der Systemzeit:

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an. Der Standardbenutzername ist "cisco", das Standardkennwort "cisco".

Schritt 2: Navigieren Sie zu Administration > Time Settings > SNTP Authentication (Verwaltung > Zeiteinstellungen > SNTP-Authentifizierung). Die Seite "SNTP Authentication" wird geöffnet:

Schritt 3: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktivieren neben SNTP Authentication.

Schritt 4: Klicken Sie auf Übernehmen.

Schritt 5: Wählen Sie Add, um einen neuen SNTP-Authentifizierungsschlüssel hinzuzufügen.

Das Fenster SNTP-Authentifizierung hinzufügen wird geöffnet:

Schritt 6: Geben Sie die Identifikationsnummer in das Feld Authentifizierungsschlüssel-ID ein.

Schritt 7: Wählen Sie das gewünschte Optionsfeld für den Authentifizierungsschlüssel aus, und geben Sie den Namen des Schlüssels in das Feld ein.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- Benutzerdefiniert (verschlüsselt) - Bietet Verschlüsselung zwischen Client und Server

- Benutzerdefiniert (Nur Text) - Keine Verschlüsselung zwischen Client und Server.

Schritt 8: (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktivieren, wenn das Gerät Synchronisierungsinformationen nur von einem SNTP-Server mit diesem Authentifizierungsschlüssel empfangen soll.

Schritt 9: Klicken Sie auf Apply, um die Einstellungen zu speichern.