Ziel

PoE (Power over Ethernet) ermöglicht Switches die Stromversorgung angeschlossener Geräte über dasselbe Ethernet-Kabel, über das Daten übertragen werden. Damit entfällt die Notwendigkeit eines separaten Netzkabels für die Stromversorgung von Geräten wie IP-Telefonen und Wireless Access Points.

In diesem Dokument wird erläutert, wie die PoE-Eigenschaften eines Managed Switches der Serien 200 und 300 konfiguriert werden.

Unterstützte Geräte

・ Managed Switches der Serien SF/SG 200 und SF/SG 300

Software-Version

•1.3.0.62

Konfiguration der PoE-Eigenschaften

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Port Management > PoE > Properties aus. Die Seite PoE-Eigenschaften wird geöffnet:

Schritt 2:Klicken Sie im Feld "Power Mode" (Strommodus) auf das Optionsfeld für den gewünschten PoE-Modus.

・ Portgrenze - Die Gesamtleistung, die der Switch bereitstellt, wird vom Administrator bestimmt.

・ Class Limit (Klassengrenze): Der Switch stellt so viel Strom bereit, wie vom eingeschalteten Gerät angefordert wird.

Schritt 3: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Enable (Aktivieren) im Feld Traps (Traps), damit der Switch Warnmeldungen (Traps) senden kann, wenn die Ausgangsleistung einen vordefinierten Grenzwert überschreitet.

Hinweis: SNMP muss aktiviert sein, und wenn Sie Traps verwenden möchten, muss mindestens ein Empfänger für SNMP-Benachrichtigungen verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie unter Simple Network Management Protocol (SNMP) Notification Filter and Notification Recipient Configuration on 300 Series Managed Switches (SNMP-Benachrichtigungsfilter und Konfiguration der Benachrichtigungsempfänger auf Managed Switches der Serie 300).

Schritt 4: Geben Sie im Feld "Power Trap Threshold" (Leistungsgrenzwert für Trap) einen Prozentsatz des Leistungsgrenzwerts ein, der zum Senden einer Trap-Nachricht führt.

Die folgenden Informationen werden unten auf der Seite Eigenschaften angezeigt.

・ Nennleistung - Die Gesamtleistung, die der Switch bereitstellen kann.

・ Stromverbrauch - Stromverbrauch der PoE-Ports.

・ Verfügbare Leistung — Menge an Leistung, die noch gegeben werden kann.  Verfügbare Leistung ist die Differenz zwischen Nennleistung und verbrauchter Leistung.