Ziel

Simple Network Time Protocol (SNTP) ist ein Protokoll zur Synchronisierung der Uhrzeit des vernetzten Computersystems, während der Computer Daten über das Internet überträgt. Ein Anycast ist eine Verbindung zwischen einem Client und einer Adressliste. Bei einem Multicast handelt es sich um eine 1:n-Verbindung, die in regelmäßigen Abständen eine unaufgeforderte Nachricht an eine jeweilige lokale IPv4- oder IPv6-Rundrufadresse oder an eine Adresse einer Multicast-Gruppe sendet und diese Adresse abhört.

In diesem Dokument wird erläutert, wie SNTP Multicast/Anycast auf den Switches der Serien SF/SG 200 und SF/SG 300 konfiguriert wird.

Hinweis: Um SNTP Multicast/Anycast zu konfigurieren, müssen Sie zuerst einen SNTP-Server aktivieren, um die Uhrzeit anzugeben. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Artikel System Time Configuration auf den Managed Switches der Serien 200 und 300.

Unterstützte Geräte

・ Managed Switches der Serien SF/SG 200 und SF/SG 300

Software-Version

・ v1.2.7.76

Multicast-/Anycast-Konfiguration

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Die Seite Administration > Time Settings > SNTP Multicast/Anycast aus.SNTP Multicast/Anycast wird geöffnet:

Schritt 2: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen SNTP Multicast Client Mode (Client Broadcast Reception) (SNTP-Multicast-Client-Modus (Client-Broadcast-Empfang)), um den SNTP Multicast-Client-Modus zu aktivieren. In diesem Modus sendet der Switch Zeitanforderungspakete an alle SNTP-Server im Netzwerk und wartet auf eine Antwort.

Schritt 3: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen SNTP Anycast Client Mode (Client Broadcast Transmission), um den SNTP Anycast Client Mode zu aktivieren. In diesem Modus sendet der Switch Anfragen an manuell konfigurierte SNTP-Server und wartet auf eine Antwort.

Schritt 4: Klicken Sie auf Apply, um die Konfiguration zu speichern.