Ziel

Standardmäßig kann ein Managed Switch der Serien 200 und 300 über das Konfigurationsprogramm über einen Webbrowser konfiguriert werden. Die Verbindung zwischen Administrator und Switch ist unverschlüsselt. Sie können den HTTPS-Dienst (Hyper Text Transfer Protocol Secure) aktivieren, der mit dem SSL-Protokoll (Secure Socket Layer) zusammenarbeitet, um dem Administrator eine sicherere Webbrowserverbindung mit dem Konfigurationsdienstprogramm des Switches bereitzustellen. In diesem Artikel wird erläutert, wie der HTTPS-Dienst auf den Managed Switches der Serien 200 und 300 aktiviert wird.

Unterstützte Geräte

・ Managed Switches der Serien SF/SG 200 und SF/SG 300

Software-Version

•1.3.0.62

HTTPS-Dienst aktivieren

Schritt 1:Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Security > TCP/UDP Services aus. Die Seite TCP/UDP Services wird geöffnet:

Schritt 2: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen HTTPS-Dienst, um den Zugriff auf die grafische Benutzeroberfläche über SSL zu aktivieren.

Schritt 3: Klicken Sie auf Apply, um den HTTPS-Dienst sofort zu aktivieren.