Ziel

Das Standard-VLAN wird standardmäßig erstellt, wenn der Switch eingeschaltet ist, alle Schnittstellen auf den Trunk-Modus eingestellt sind und als nicht gekennzeichnete Mitglieder des Standard-VLANs, wodurch der Administrator freien Zugriff erhält, um sich mit dem Konfigurationsprogramm zu verbinden und den Switch zu konfigurieren. Das Standard-VLAN kann nicht gelöscht werden. Sie können jedoch die Standard-VLAN-ID ändern, die Sicherheit für den Switch bietet, da ein Switch immer ein Standard-VLAN 1 erstellt. Wenn Sie die Standard-VLAN-ID in eine andere Nummer ändern, weist der Switch der gesamten Schnittstelle die neue Standard-VLAN-ID zu und legt alle Schnittstellen als nicht markierte Mitglieder des neuen Standard-VLANs fest. Auf diese Weise wird dem Switch Sicherheit hinzugefügt, da sich der Wert für die Standard-VLAN-ID von 1 unterscheidet.

In diesem Artikel wird erläutert, wie das Standard-VLAN auf den Managed Switches der Serien 200 und 300 konfiguriert wird.

Unterstützte Geräte

・ Managed Switches der Serien SF/SG 200 und SF/SG 300

Software-Version

•1.3.0.62

Konfigurieren der Standard-VLAN-ID

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie VLAN Management > Default VLAN Settings. Die Seite Default VLAN Settings (Standard-VLAN-Einstellungen) wird geöffnet:

Schritt 2: Geben Sie die Standard-VLAN-ID in das Feld Standard-VLAN-ID nach Neustart ein.

Schritt 3: Klicken Sie auf Apply, um die neue Standard-VLAN-ID zu speichern.

Hinweis: Die aktuelle VLAN-ID bleibt gültig, bis der Switch neu gestartet wird.