Ziele

Remote Network Monitoring (RMON) bietet Informationen, die ein Administrator zur Überwachung, Analyse und Fehlerbehebung in einem LAN verwenden kann. Auf der Seite Statistics (Statistiken) werden detaillierte Informationen zur Größe der Pakete und zu Fehlern auf der physischen Ebene angezeigt. Die angezeigten Informationen entsprechen den RMON-Standards.

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die RMON-Statistiken zu den Managed Switches der Serien 200 und 300 anzeigen.

Unterstützte Geräte

・ Managed Switches der Serien SF/SG 200 und SF/SG 300

Software-Version

•1.3.0.62

RMON-Statistik

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Status und Statistik > RMON > Statistik. Die Seite Statistik wird geöffnet:

Schritt 2: Klicken Sie auf das Optionsfeld für die gewünschte Schnittstelle, für die Sie Statistiken anzeigen möchten.

・ Port — Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Port einen Port aus.

・ LAG: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste LAG (LAG) eine LAG aus.

Schritt 3: Klicken Sie im Feld "Refresh Rate" (Aktualisierungsrate) auf das Optionsfeld, das der gewünschten Aktualisierungszeit für die Statistik entspricht.

Im zweiten Bereich der Seite werden RMON-Statistiken für die angegebene Schnittstelle angezeigt.

・ Empfangene Bytes - Anzahl der empfangenen Oktetts (Paket mit 8 Bytes), einschließlich ungültiger Pakete und FCS-Oktetts (Frame Check Sequence), jedoch ohne Framing-Bits.

・ Ereignisse verwerfen: Anzahl der verworfenen Pakete

・ Empfangene Pakete - Anzahl der empfangenen guten Pakete, einschließlich Multicast- und Broadcast-Pakete

・ Empfangene Broadcast-Pakete - Anzahl der empfangenen guten Broadcast-Pakete

・ Empfangene Multicast-Pakete: Anzahl der empfangenen guten Multicast-Pakete

・ CRC & Align Errors (CRC- und Ausrichtungsfehler): Anzahl der aufgetretenen Cyclic Redundancy Check (CRC)- und Ausrichtungsfehler CRC- und Ausrichtungsfehler treten auf, wenn sich die Daten von der Quelle zum Ziel geändert haben.

・ Untergroße Pakete — Anzahl der empfangenen Pakete, die kleiner als 64 Achtbitzeichen sind.

・ Übergroße Pakete - Anzahl der empfangenen Pakete, die größer als 1518 Achtbitzeichen sind

・ Fragmente — Anzahl der empfangenen Fragmente (Pakete mit weniger als 64 Oktetten, die Framing-Bits ausschließen, aber FCS-Oktette enthalten).

・ Jabbers: Gesamtzahl empfangener Pakete, die größer als 1632 Achtbitzeichen waren Diese Zahl schließt Frame-Bits aus, jedoch auch FCS-Oktetts, die entweder eine fehlerhafte FCS mit einer ganzzahligen Oktettzahl (FCS-Fehler) oder eine fehlerhafte FCS mit einer nicht-ganzzahligen Oktettzahl (Alignment Error) hatten.

・ Kollisionen — Anzahl empfangener Kollisionen

・ Frames von 64 Byte — Anzahl der empfangenen Frames, die 64 Byte enthalten.

・ Frames von 65 bis 127 Byte — Anzahl der empfangenen Frames, die 65 bis 127 Byte enthalten.

・ Frames von 128 bis 255 Byte — Anzahl der empfangenen Frames, die 128 bis 255 Byte enthalten.

・ Frames von 256 bis 511 Byte — Anzahl der empfangenen Frames, die 256 bis 511 Byte enthalten.

・ Frames von 512 bis 1023 Byte — Anzahl der empfangenen Frames, die 512 bis 1023 Byte enthalten.

・ Frames größer als 1024 Byte - Anzahl der empfangenen Frames, die zwischen 1024 und 2000 Byte enthalten, einschließlich Jumbo-Frames.

Schritt 4: Klicken Sie optional auf Clear Interface Counters (Schnittstellenzähler löschen), um alle Zähler auf der angegebenen Schnittstelle zurückzusetzen.

Schritt 5: Klicken Sie optional auf Clear All Interfaces Counter (Alle Schnittstellenzähler löschen), um alle Zähler für alle Schnittstellen zurückzusetzen.