Ziel

Die Quality of Service (QoS) eines Netzwerkgeräts steuert die Priorität des ausgehenden Datenverkehrs. Bei einer Überlastung bestimmt QoS, welche Warteschlangen zuerst gesendet werden und welche verworfen werden können.

In diesem Dokument wird erläutert, wie die QoS-Warteschlange auf den Managed Switches der Serien 200 und 300 konfiguriert wird.

Unterstützte Geräte

・ Managed Switches der Serien SF/SG 200 und SF/SG 300

Software-Version

•1.3.0.62

Konfiguration der QoS-Warteschlange

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Quality of Service > General > Queue aus. Die Seite Queue wird geöffnet:

・ Warteschlange - Jede Schnittstelle verfügt über vier Warteschlangen, von 1 bis 4.

・ Planungsmethode — Bestimmt, wie die Priorität festgelegt wird.

- Strict Priority - Der Datenverkehr wird zuerst von der Warteschlange mit der höchsten Priorität übertragen. Die Warteschlange Nr. 4 hat die höchste Priorität, die Warteschlange Nr. 1 die niedrigste.

- WRR (Weighted Round Robin): Der Datenverkehr wird proportional zum Gewicht der Warteschlange gesendet. Je höher die Gewichtung der Warteschlange, desto mehr Datenverkehr wird gesendet (Warteschlange Nr. 4 ist der höchste Wert).

- WRR Weight (WRR-Gewicht) - Geben Sie nur dann eine WRR-Gewichtung ein, wenn WRR ausgewählt ist.

- % der WRR-Bandbreite — Stellt den Prozentsatz der WRR-Gewichtung dar und zeigt die der Warteschlange zugewiesene Bandbreite an.

Schritt 2: Klicken Sie auf das entsprechende Optionsfeld, um die Priorität jeder Warteschlange zu definieren.

Hinweis: Sie können sowohl Strict Priority für die höheren Warteschlangen als auch WRR für die niedrigeren Warteschlangen verwenden.  Der gesamte Datenverkehr in einer Warteschlange mit strikter Priorität wird gesendet, bevor der Datenverkehr in einer Warteschlange unter WRR gesendet wird.

Schritt 3: Klicken Sie auf Apply, um die Einstellungen zu speichern, oder auf Cancel (Abbrechen), um die Änderungen zu übernehmen.