Ziel

Ein IPv6-Nachbar ist ein Knoten, der mit einer IPv6-Schnittstelle verbunden ist. Die Tabelle mit den IPv6-Nachbarn enthält alle statisch konfigurierten und dynamisch erkannten IPv6-Nachbarn. Die Nachbartabelle, die auch als IPv6-Nachbarerkennungscache bezeichnet wird, wird vom Switch für die Kommunikation mit den Nachbarknoten verwendet. Der Switch verwendet die Tabelle, um eine gewünschte MAC-Adresse basierend auf einer bekannten IPv6-Adresse zu ermitteln.

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die IPv6 Neighbor Table auf den Managed Switches der Serien 200 und 300 konfigurieren und anzeigen.

Unterstützte Geräte

・ Managed Switches der Serien SF/SG 200 und SF/SG 300

Software-Version

•1.3.0.62

IPv6-Nachbarn

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Administration > Management Interface > IPv6 Neighbors, wenn sich der Switch im Layer-2-Modus befindet, oder IP Configuration > Management and IP Interface > IPv6 Neighbors, wenn sich der Switch im Layer-3-Modus befindet. Die Seite IPv6 Neighbors (IPv6-Nachbarn) wird geöffnet:

Schritt 2. (Optional) Klicken Sie im Feld Tabelle löschen auf das Optionsfeld für die gewünschte Option, und klicken Sie dann auf Anwenden. Dadurch wird die gewünschte IPv6-Adresse aus der IPv6 Neighbor Table gelöscht.

・ Nur statisch - Nur statische IPv6-Einträge löschen.

・ Nur dynamisch - Löschen Sie nur die dynamischen IPv6-Einträge.

・ Alle dynamischen und statischen Einträge - Löschen Sie sowohl statische als auch dynamische IPv6-Einträge.

Schritt 3: Klicken Sie auf Hinzufügen, um einen zu überwachenden Nachbarn hinzuzufügen. Das Fenster IPv6-Nachbarn hinzufügen wird angezeigt.

Hinweis: Das Feld Interface (Schnittstelle) zeigt die hinzuzufügende IPv6-Nachbarschnittstelle an.

Schritt 4: Geben Sie die gewünschte IPv6-Adresse ein, die für die Schnittstelle konfiguriert werden soll.

Schritt 5: Geben Sie die MAC-Adresse ein, die der angegebenen IPv6-Adresse entspricht.

Schritt 6: Klicken Sie auf Apply (Anwenden). Der IPv6-Nachbar wird statisch konfiguriert.

Im Bereich "IPv6 Neighbor Table" werden die folgenden Felder angezeigt.

・ Schnittstelle - Die Schnittstelle des IPv6-Nachbarn.

・ IPv6-Adresse - Die IPv6-Adresse des Nachbarn.

・ MAC-Adresse - Die MAC-Adresse, die der IPv6-Adresse entspricht.

・ Typ — Der Eintragstyp des Nachbarn.

- Statisch - Der Nachbar wurde statisch konfiguriert.

- Dynamisch - Der Nachbar wurde dynamisch erkannt.

・ Status - Der Status des IPv6-Nachbarn.

- Unvollständig - Die Adressenauflösung funktioniert, aber der Nachbar hat noch nicht darauf reagiert.

- Erreichbar - Es wurde festgestellt, dass der Nachbar erreichbar ist.

- Veraltet - Es wurde festgestellt, dass der Nachbar nicht erreichbar ist. Es werden keine Maßnahmen ergriffen, um die Erreichbarkeit des Nachbarn zu überprüfen, bis Datenverkehr gesendet werden muss.

- Verzögerung - Es wurde festgestellt, dass der zuvor bekannte Nachbar nicht erreichbar ist. Die Schnittstelle bleibt im Verzögerungszustand, bis eine vorbestimmte Verzögerungszeit verstrichen ist, wonach der Zustand auf Probe wechselt.

- Probe - Der Nachbar ist nicht erreichbar. Dadurch werden Anforderungssonden für Unicast-Nachbarn gesendet, um die Erreichbarkeit zu überprüfen.