Ziel

Tunneling ist eine Funktion, die Pakete von einem Netzwerktyp über ein Netzwerk eines anderen Typs transportiert. Das Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP) ist ein IPv6-Tunneltyp, der zur Kapselung von IPv6-Paketen in IPv4-Paketen für die Übertragung über IPv4-Netzwerke verwendet wird.

ISATAP-IPv6-Adressen werden mithilfe einer IPv4-Adresse erstellt, um die Schnittstellen-ID und ein hexadezimales Präfix zu definieren. Die Schnittstellen-ID wird dargestellt durch: 5EFE:a.b.c.d, wobei a.b.c.d eine IPv4-Notation mit Dezimalpunkten ist. Eine Schnittstellen-ID in Bezug auf 176.8.168.132 und das Präfix FE80 ergibt also die ISATAP-Tunneladresse FE80::5EFE:176.8.168.132.

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie einen ISATAP-Tunnel auf den Managed Switches der Serien 200 und 300 konfigurieren.

Unterstützte Geräte

・ Managed Switches der Serien SF/SG 200 und SF/SG 300

Software-Version

•1.3.0.62

IPV6-Tunnel

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Administration > Management Interface > IPv6 Tunnel, wenn sich der Switch im Layer-2-Modus befindet, oder IP Configuration > Management and IP Interface > IPv6 Tunnel, wenn sich der Switch im Layer-3-Modus befindet. Die Seite IPv6 Tunnel wird geöffnet:

In den folgenden Feldern werden Informationen zum Tunnel angezeigt.

・ Tunnelnummer — Die automatische Tunnel-Router-Domänennummer.

・ Tunneltyp — Der Tunneltyp, der standardmäßig ISATAP zugewiesen wird.

Schritt 2: Klicken Sie auf das Optionsfeld für die gewünschte Tunnel-Quell-IP-Adresse im Feld Quell-IPv4-Adresse.

・ Auto - Der Switch wählt automatisch die niedrigste IPv4-Adresse aus allen anderen konfigurierten Schnittstellen auf dem Switch aus.

・ Keine — Der ISATAP-Tunnel ist deaktiviert.

・ Manuell — Geben Sie die gewünschte Quell-IPv4-Adresse ein. Diese Adresse muss eine der IPv4-Adressen der Switch-Schnittstellen sein.

Schritt 3: Klicken Sie im Feld Domain Name (Domänenname) des Tunnelrouters auf das Optionsfeld für den gewünschten Tunnelnamen. Dies stellt den Domänennamen des automatischen Tunnelrouters dar.

・ Standard verwenden — Standardmäßig lautet der Domänenname des Tunnelrouters ISATAP.

・ Benutzerdefiniert — Geben Sie einen Tunnel-Router-Domänennamen ein.

Schritt 4: Klicken Sie auf das Optionsfeld, das der gewünschten Methode entspricht, bei der Abfrageintervalle im Feld Abfrageintervall definiert werden. Das Abfrageintervall gibt die Anzahl der Sekunden zwischen DNS-Abfragen an. Mit der DNS-Abfrage wird der Domänenname des Tunnels in eine IP-Adresse aufgelöst.

・ Standard verwenden — Standardmäßig wird der Wert von 10 Sekunden als Abfrageintervall verwendet.

・ Benutzerdefiniert — Geben Sie die gewünschte Abfrageintervallzeit ein.

Schritt 5: Klicken Sie auf das Optionsfeld für die gewünschte Methode, bei der das ISATAP-Aufforderungsintervall im Feld ISATAP-Aufforderungsintervall definiert wird. ISATAP-Aufforderungsmeldungen werden verwendet, um die ISATAP-Schnittstelle anzukündigen. Dies geschieht nur, wenn kein aktiver ISATAP-Router vorhanden ist.

・ Standard verwenden — Standardmäßig wird der Wert von 10 Sekunden als Intervall für die Kontaktaufnahme verwendet.

・ Benutzerdefiniert — Geben Sie das gewünschte Intervall für die Kontaktaufnahme ein.

Schritt 6: Klicken Sie auf das Optionsfeld für die gewünschte ISATAP-Robustheit im Feld ISATAP-Robustheit. Dieser Parameter dient zur Berechnung des Intervalls für DNS- oder Router-Anfragen. Dabei handelt es sich um die Anzahl der Aktualisierungsmeldungen: Je größer die Anzahl, desto häufiger werden Abfragen ausgeführt.

・ Standard verwenden — Standardmäßig wird der Wert 3 verwendet.

・ Benutzerdefiniert — Geben Sie die gewünschte ISATAP-Robustheit ein.

Hinweis: Der ISATAP-Tunnel funktioniert nicht, wenn die IPv4-Schnittstelle nicht in Betrieb ist.

Schritt 7. Klicken Sie auf Apply (Anwenden). Der ISATAP-Tunnel ist konfiguriert.