Ziel

In diesem Artikel werden die grundlegenden Systeminformationen und die Bedeutung der einzelnen Parameter für die Managed Switches der Serien 200 und 300 erläutert. Diese Informationen sind für jeden Netzwerkadministrator nützlich und können bei der Entscheidungsfindung im Hinblick auf Ihr Netzwerk helfen. Außerdem:

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie grundlegende Systeminformationen konfigurieren, mit denen der Switch und sein Zweck im Netzwerk besser identifiziert werden können.

Unterstützte Geräte

・ Managed Switches der Serien SF/SG 200 und SF/SG 300

Software-Version

•1.3.0.62

Allgemeine Systeminformationen

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Status und Statistik > Systemübersicht. Die Seite Systemübersicht wird geöffnet:

Die folgenden Informationen werden im Bereich "Systeminformationen" angezeigt:

・ Systembetriebsmodus — Zeigt den Betriebsmodus des Switches an. Es stehen zwei Betriebsmodi zur Verfügung: Layer 2 und Layer 3 der Betriebsmodi des TCP/IP-Modells. Im Layer-2-Betriebsmodus fungiert der Switch vollständig als Layer-2-Switch. Im Layer-3-Betriebsmodus fungiert der Switch als Layer-2-Switch, führt aber auch Layer-3-Aufgaben aus.

・ Systembeschreibung - Eine Beschreibung des Systems.

・ Systemstandort - Der physische Standort des Switches. Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Informationen zu ändern.

・ Systemkontakt — Der Name einer Kontaktperson. Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Informationen zu ändern.

・ Hostname - Der Name des Switches. Standardmäßig besteht der Switch-Hostname aus dem Wort switch, das mit den drei Bytes der Switch-MAC-Adresse mit der niedrigsten Priorität verknüpft ist. Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Informationen zu ändern.

Hinweis: Wenn Sie auf Bearbeiten klicken, finden Sie weitere Informationen zum Ändern der Systemeinstellungen im Artikel System Settings Configuration on 200/300 Series Managed Switches (Konfiguration der Systemeinstellungen auf Managed Switches der Serien 200/300).

・ Systemobjekt-ID - Die eindeutige SNMP-Objekt-ID für dieses Produkt.

・ Systemverfügbarkeit - Die seit dem letzten Neustart vergangene Zeit.

・ Aktuelle Zeit — Die aktuelle Systemzeit.

・ Basis-MAC-Adresse — Switch-MAC-Adresse.

・ Jumbo Frames - Jumbo Frame-Support-Status. Diese Unterstützung kann auf der Seite für die Porteinstellungen aktiviert oder deaktiviert werden. Die Unterstützung für Jumbo Frames wird erst aktiviert, nachdem der Switch aktiviert und neu gestartet wurde. Jumbo Frames sind Ethernet-Frames mit einer Größe von 1500 Byte oder mehr.

Informationen über die verfügbaren Dienste auf dem Switch finden Sie im Bereich TCP/UDP Services Status (Status der TCP-/UDP-Dienste):

Hinweis: Wenn Sie den Status von TCP/UDP-Services ändern möchten, klicken Sie auf Bearbeiten. Die Seite TCP/UDP-Dienste wird geöffnet. Im Artikel TCP/UDP-Dienststatus auf Managed Switches der Serie 300 anzeigen erfahren Sie, wie Sie den Status von TCP/UDP-Diensten ändern können.

・ HTTP-Dienst — Zeigt den aktuellen Status (Aktivieren oder Deaktivieren) des HTTP-Dienstes an.

・ HTTPS-Dienst — Zeigt den aktuellen Status (Aktivieren oder Deaktivieren) des HTTPS-Dienstes an. HTTPS ist eine sichere HTTP-Version.

・ SNMP-Dienst — Zeigt den aktuellen Status (Aktivieren oder Deaktivieren) des SNMP-Dienstes (Simple Network Management Protocol) an. SNMP bietet Ihnen die Tools zum Verwalten und Steuern einer Netzwerkumgebung.

・ Telnet-Dienst — Zeigt den aktuellen Status (Aktivieren oder Deaktivieren) des Telnet-Dienstes an. Telnet ist ein Protokoll, mit dem Sie eine Remote-Verbindung mit einem Netzwerk herstellen können.

・ SSH-Dienst — Zeigt den aktuellen Status (Aktivieren oder Deaktivieren) des SSH-Dienstes (Secure Shell) an. SSH ermöglicht Ihnen, wie Telnet, eine Remote-Verbindung mit einem Netzwerk herzustellen, bietet jedoch mehr Sicherheit als Telnet.

Die folgenden Informationen werden im Bereich "Software Information" (Softwareinformationen) angezeigt:

・ Firmware-Version (Aktives Image) - Die Firmware-Versionsnummer des derzeit verwendeten Software-Images.

・ Firmware-MD5-Prüfsumme (Aktives Image) - MD5-Prüfsumme des aktiven Images. MD5 ist ein Hashalgorithmus, der Daten verschlüsselt. In diesem Fall erzeugt die Firmware einen MD5-Prüfsummenwert, der der Datenintegrität und dem Schutz der Firmware-Daten dient.

・ Firmware-Version (nicht aktiv): Die Firmware-Versionsnummer des inaktiven Software-Images.

・ Firmware-MD5-Prüfsumme (nicht aktiv): MD5-Prüfsumme des inaktiven Software-Images. Da die Managed Switches der Serien 200 und 300 über bis zu zwei verschiedene Firmware verfügen können, verfügt jede Firmware über einen eigenen MD5-Prüfsummenwert für die Datenintegrität.

・ Bootversion — Versionsnummer des Bootabbilds.

・ MD5-Prüfsumme booten — MD5-Prüfsumme des Boot-Images.

・ Gebietsschema — Gebietsschema der ersten Sprache.

・ Sprachversion — Firmware-Version der Primärsprache des aktiven Images.

・ MD5-Prüfsumme — MD5-Prüfsumme der Sprachdatei.

・ Seriennummer — Zeigt die Seriennummer des Switches an.

・ PID VID - Zeigt die Teilenummer und die Versions-ID des Switches an.

Wenn der Switch PoE-fähig ist, werden außerdem die folgenden allgemeinen PoE-Statistiken und -Einstellungen angezeigt.

・ Maximal verfügbare PoE-Leistung (W) - Die maximal verfügbare Leistung, die vom PoE in Watt bereitgestellt werden kann.

・ Gesamter PoE-Stromverbrauch (W) - Gesamter PoE-Stromverbrauch, der angeschlossenen PoE-Geräten in Watt zugeführt wird.

・ PoE-Stromversorgungsmodus - PoE-Geräte werden über den Switch mit Strom versorgt. Die Geräte werden über den angeschlossenen Port mit Strom versorgt. Der Switch schränkt die Seite je nach Stromversorgungsmodus auf zwei Arten ein.

- Port Limit (Portgrenze) - Dies wird auf der PoE-Eigenschaftenseite konfiguriert. Die Stromversorgung ist auf eine bestimmte Wattleistung beschränkt. Um diese Einstellungen zu aktivieren, muss sich das System im PoE-Portgrenzenmodus befinden.

- Class Limit (Klassengrenze) - Dies wird auf der PoE-Eigenschaftenseite konfiguriert. Die Stromzufuhr ist abhängig von der Klasse des angeschlossenen Geräts. Um diese Einstellungen zu aktivieren, muss sich das System im PoE-Portgrenzenmodus befinden.